Introduzione

In questo documento viene descritta la configurazione della gestione in banda (INB) in ACI (Application Centric Infrastructure).

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

* Informazioni sui criteri di accesso ACI

* Informazioni sui contratti ACI

* Descrizione della configurazione L3out External Network Instance Profile (External EPG)

È necessario completare l'individuazione dell'infrastruttura prima di configurare INB in ACI.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- Application Policy Infrastructure Controller (APIC)

- Browser

- ACI in esecuzione 5.2 (8e)

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Configurazione

La configurazione è suddivisa in tre passi principali:

1. Configurare la VLAN di INB sulla porta che collega Leaf e APIC

2. Associare INB EPG nel tenant di gestione e assegnare l'indirizzo INB a tutti i dispositivi.

3. Perdere l'indirizzo INB tramite L3out o il tenant VRF.

Esempio di rete

1. Configurare la VLAN di INB nell'interfaccia foglia

1.1. Creazione di un pool di VLAN

Spostarsi sul percorso dell'interfaccia grafica Web di APICFabric > Access Policies > Pools > VLAN.

Name: il nome del pool di VLAN. Il nome può contenere da 1 a 64 caratteri alfanumerici.

Descrizione: descrizione del pool di VLAN. La descrizione può contenere da 0 a 128 caratteri alfanumerici.

Modalità di allocazione: il metodo di allocazione del pool di VLAN deve essere statico per INB.

Encap blocks: l'intervallo di pool di VLAN assegnate.

Intervallo: l'ID della VLAN iniziale e quello finale del pool di VLAN. L'ID inizio deve essere minore o uguale all'ID fine.

1.2. Creazione del dominio fisico

Spostarsi sul percorso dell'interfaccia grafica Web di APICFabric > Access Policies > Physical and External Domains > Physical Domains.

Nome: il nome del dominio fisico. Il nome può contenere da 1 a 64 caratteri alfanumerici.

Pool di VLAN: scegliere il pool di VLAN creato nel passaggio 1.1.

1.3. Creazione di profili di entità di accesso collegabili

Spostarsi sul percorso dell'interfaccia grafica Web di APICFabric > Access Policies > Policies > Global > Attachable Access Entity Profile.

Nome: il nome del profilo dell'entità di accesso collegabile. Il nome può contenere da 1 a 64 caratteri alfanumerici.

Associazione alle interfacce: deselezionare. Nel passo finale, assegnare manualmente l'interfaccia di Leaf nel passo 1.6.

Domini (VMM, fisici o esterni) da associare alle interfacce: scegliere il dominio fisico creato nel passaggio 1.2.

1.4. Crea gruppo di criteri porte di accesso foglia

Spostarsi sul percorso dell'interfaccia grafica Web di APICFabric > Access Policies > Interfaces > Leaf Interfaces > Policy Groups > Leaf Access Port Policy Group.

Nome: il nome del gruppo di criteri della porta di accesso foglia. Il nome può contenere da 1 a 64 caratteri alfanumerici.

Profilo entità allegato: scegliere il Profilo entità allegato creato al passo 1.3.

Criterio LLDP (Link Layer Discovery Protocol): è necessario scegliere Abilita criterio.

1.5. Crea gruppo di criteri porte di accesso foglia

Spostarsi sul percorso dell'interfaccia grafica Web di APICFabric > Access Policies > Interfaces > Leaf Interfaces > Profiles.

Nome: il nome del profilo dell'interfaccia foglia. Il nome può contenere da 1 a 64 caratteri alfanumerici.

Selettori di interfaccia: creare una relazione corrispondente tra le interfacce e i criteri di interfaccia.

Nome: il nome del selettore della porta di accesso. Il nome può contenere da 1 a 64 caratteri alfanumerici.

ID interfaccia: l'ID interfaccia è interconnesso con APIC. Nella topologia del documento, questo ID di interfaccia è 1/47 o 1/48.

Gruppo di criteri di interfaccia: scegliere il profilo dell'entità collegata creato nel passo 1.4.

Nota: nella topologia di questo documento, le interfacce che connettono i tre APIC alla foglia non sono le stesse.

Poiché APIC 3 non è collegato all'interfaccia Eth1/47, non è possibile creare gli ID di interfaccia 1/47-1/48.

È necessario creare profili di interfaccia separati per Eth1/47 e Eth1/48.

1.6. Applicazione del profilo di interfaccia alla foglia

Spostarsi sul percorso dell'interfaccia grafica Web di APICFabric > Access Policies > Switches > Leaf Switches > Profiles.

Nome (Name) - Nome del profilo foglia. Il nome può contenere da 1 a 64 caratteri alfanumerici.

Selettori foglia: scegliere l'ID foglia a cui viene applicata la configurazione interfaccia.

Nome: il nome del gruppo Foglia.

Blocchi: scegliere l'ID del nodo del commutatore.

Profili selettori interfaccia (Interface Selector Profiles) - Consente di scegliere il profilo di entità allegato creato al passo 1.5.

Nota: nell'esempio di questo documento devono essere configurati due profili di switch.

La prima consiste nel scegliere Foglia 101-102, Foglia 111-112 e assegnare il profilo di interfaccia a Eth1/48.

Il secondo consiste nel scegliere Foglia 111-112 e assegnare il profilo di interfaccia a Eth1/47.

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione dei problemi relativi ai criteri di accesso, consultare il documento sulla risoluzione dei problemi relativi ai criteri di accesso ACI.

2. Assegna indirizzo INB nel tenant di gestione

2.1. Creazione della subnet INB di un dominio con bridging (BD)

Spostarsi sul percorso dell'interfaccia grafica Web di APICTenants > mgmt > Networking > Bridge Domains > inb.

Nota: in questo documento vengono utilizzati il BD predefinito e il VRF predefinito.

È inoltre possibile creare un nuovo VRF e BD per eseguire configurazioni simili.

Gateway IP - The INB subnet gateway.

Scope - Choose according to the route leakage method you use. Here choose to use L3out, and then click Advertised Externally.

2.2. Creazione INB EPG

Spostarsi sul percorso dell'interfaccia grafica Web di APICTenants > mgmt > Node Management EPGs.

Nome: il nome dell'EPG INB.

Encap: selezionare la VLAN nel pool di VLAN come si crea nel passaggio 1.1.

Dominio bridge: scegliere il BD creato al punto 2.1.

2.3. Assegnare l'indirizzo IP INB statico al dispositivo

Spostarsi sul percorso dell'interfaccia grafica Web di APICTenants > mgmt > Node Management Addresses > Static Node Management Addresses.

Intervallo nodi: l'ID del nodo da assegnare all'indirizzo INB. L'indirizzo INB assegnato aumenta in modo sequenziale con l'ID nodo.

Configurazione - Scegliere Indirizzi In-Band.

Gestione in-band EPG: scegliere l'EPG creato nel passo 2.2.

Indirizzo IPV4 in-band: il primo indirizzo INB assegnato.

Gateway IPV4 in-band: configurarlo come indirizzo della subnet aggiunta nel passaggio 2.1.

Nota: dopo aver completato la configurazione nel passo 2.3., tutte le parti foglia e APIC possono comunicare attraverso INB.

3. Indirizzo INB di perdita

È possibile condividere la subnet INB con altre reti tramite qualsiasi metodo di perdita di route. INB EPG può essere considerato un EPG speciale. Non vi è alcuna differenza con il normale EPG quando si configurano le perdite di percorso.

In questo documento solo L3out viene configurato come esempio.

3.1. Crea L3out nel tenant di gestione

Nell'esempio, un'interfaccia fisica viene utilizzata con un router che esegue il protocollo OSPF (Open Shortest Path First).

Nota: per ulteriori informazioni su L3out, fare riferimento al white paper L3out; ACI Fabric L3Out White Paper.

Nome: il nome dell'inb L3out.

VRF - Scegliere il VRF in cui si trova il percorso L3out. In questo documento viene utilizzata la configurazione più semplice e viene selezionato il VRF INB nel tenant di gestione.

Dominio L3 - Creare e scegliere in base alla situazione effettiva. Per informazioni dettagliate sul dominio L3, consultare il white paper L3out.

OSPF - In questo esempio, L3out esegue il protocollo OSPF. Scegliere un protocollo di routing dinamico o utilizzare il routing statico in base alla situazione effettiva.

Configurare l'interfaccia in base al piano di rete.

Per OSPF, il tipo di rete predefinito è broadcast. In questo esempio viene impostato il tipo di rete point-to-point.

Nell'esempio, esiste solo un'uscita L3e solo EPG ed è possibile utilizzare l'opzione predefinita EPG per tutte le reti esterne.

Nota: se nello stesso VRF sono presenti più EPG L3out, configurare questa opzione con attenzione. Per ulteriori informazioni, consultare il white paper L3out.

Dopo aver configurato il router, lo stato del router adiacente OSPF può essere modificato in FULL.

admin-Infra# show lldp neighbors Capability codes: (R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device (W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station, (O) Other Device ID Local Intf Hold-time Capability Port ID f6leaf102.aci.pub Eth4/37 120 BR Eth1/40 admin-Infra# show run version 8.2(6) feature ospf interface loopback66 vrf member aci-inb ip address 192.168.1.7/32 ip router ospf aci-inb area 0.0.0.0 interface Ethernet4/37 vrf member aci-inb ip address 192.168.2.2/24 ip ospf network point-to-point ip router ospf aci-inb area 0.0.0.0 no shutdown vrf context aci-inb address-family ipv4 unicast router ospf aci-inb vrf aci-inb router-id 192.168.1.7 admin-Infra# show ip ospf neighbors vrf aci-inb OSPF Process ID aci-inb VRF aci-inb Total number of neighbors: 1 Neighbor ID Pri State Up Time Address Interface 192.168.1.6 1 FULL/ - 00:04:01 192.168.2.1 Eth4/37 admin-Infra# f6leaf102# show ip int bri vrf mgmt:inb IP Interface Status for VRF "mgmt:inb"(27) Interface Address Interface Status eth1/40 192.168.2.1/24 protocol-up/link-up/admin-up vlan7 192.168.6.254/24 protocol-up/link-up/admin-up lo37 192.168.1.6/32 protocol-up/link-up/admin-up f6leaf102# show ip ospf neighbors vrf mgmt:inb OSPF Process ID default VRF mgmt:inb Total number of neighbors: 1 Neighbor ID Pri State Up Time Address Interface 192.168.1.7 1 FULL/ - 00:05:08 192.168.2.2 Eth1/40 f6leaf102#

Per la risoluzione dei problemi in L3out, consultare il documento sulla risoluzione dei problemi relativi all'inoltro esterno ACI.

3.2. BD associato a L3out

Spostarsi sul percorso dell'interfaccia grafica Web di APICTenants > mgmt > Networking > Bridge Domains > inb.

Output L3out associati: scegliere il nome dell'output L3out di gestione creato nel passaggio 3.1.

3.3. Creazione di contratti

Spostarsi sul percorso dell'interfaccia grafica Web di APICTenants > mgmt > Contracts > Standard.

Nell'esempio, il contratto consente tutto il traffico. Per ulteriori informazioni sul contratto, consultare il white paper Cisco ACI Contract Guide.

3.4. Applica contratto a INB EPG

Spostarsi sul percorso dell'interfaccia grafica Web di APICTenants > mgmt > Node Management EPGs > In-Band EPG - default.

Contratti forniti: scegliere il contratto creato nel passo 3.3.

Contratti consumati: scegliere il contratto creato nel passo 3.3.

3.5. Applica contratto a EPG L3out

Spostarsi sul percorso dell'interfaccia grafica Web di APICTenants > mgmt > Networking > L3Outs > INB-L3out > External EPGs > all-subnet-epg.

Aggiungi contratti forniti: il contratto creato nel passo 3.3.

Aggiungi contratti consumati: il contratto creato nel passo 3.3.

Dopo averlo applicato, è possibile visualizzare il contratto in Fornito e Consumato.

Verifica

Il percorso INB è visibile nel router esterno.

admin-Infra# show ip route vrf aci-inb IP Route Table for VRF "aci-inb" '*' denotes best ucast next-hop '**' denotes best mcast next-hop '[x/y]' denotes [preference/metric] '%<string>' in via output denotes VRF <string> 192.168.1.6/32, ubest/mbest: 1/0 *via 192.168.2.1, Eth4/37, [110/5], 00:37:40, ospf-aci-inb, intra 192.168.1.7/32, ubest/mbest: 2/0, attached *via 192.168.1.7, Lo66, [0/0], 00:04:06, local *via 192.168.1.7, Lo66, [0/0], 00:04:06, direct 192.168.2.0/24, ubest/mbest: 1/0, attached *via 192.168.2.2, Eth4/37, [0/0], 00:37:51, direct 192.168.2.2/32, ubest/mbest: 1/0, attached *via 192.168.2.2, Eth4/37, [0/0], 00:37:51, local 192.168.6.0/24, ubest/mbest: 1/0 *via 192.168.2.1, Eth4/37, [110/20], 00:24:38, ospf-aci-inb, type-2 admin-Infra# admin-Infra# ping 192.168.6.1 vrf aci-inb PING 192.168.6.1 (192.168.6.1): 56 data bytes 64 bytes from 192.168.6.1: icmp_seq=0 ttl=62 time=0.608 ms 64 bytes from 192.168.6.1: icmp_seq=1 ttl=62 time=0.55 ms 64 bytes from 192.168.6.1: icmp_seq=2 ttl=62 time=0.452 ms 64 bytes from 192.168.6.1: icmp_seq=3 ttl=62 time=0.495 ms 64 bytes from 192.168.6.1: icmp_seq=4 ttl=62 time=0.468 ms --- 192.168.6.1 ping statistics --- 5 packets transmitted, 5 packets received, 0.00% packet loss round-trip min/avg/max = 0.452/0.514/0.608 ms admin-Infra# ping 192.168.6.3 vrf aci-inb PING 192.168.6.3 (192.168.6.3): 56 data bytes 64 bytes from 192.168.6.3: icmp_seq=0 ttl=61 time=0.731 ms 64 bytes from 192.168.6.3: icmp_seq=1 ttl=61 time=0.5 ms 64 bytes from 192.168.6.3: icmp_seq=2 ttl=61 time=0.489 ms 64 bytes from 192.168.6.3: icmp_seq=3 ttl=61 time=0.508 ms 64 bytes from 192.168.6.3: icmp_seq=4 ttl=61 time=0.485 ms --- 192.168.6.3 ping statistics --- 5 packets transmitted, 5 packets received, 0.00% packet loss round-trip min/avg/max = 0.485/0.542/0.731 ms admin-Infra# ping 192.168.6.201 vrf aci-inb PING 192.168.6.201 (192.168.6.201): 56 data bytes 64 bytes from 192.168.6.201: icmp_seq=0 ttl=63 time=0.765 ms 64 bytes from 192.168.6.201: icmp_seq=1 ttl=63 time=0.507 ms 64 bytes from 192.168.6.201: icmp_seq=2 ttl=63 time=0.458 ms 64 bytes from 192.168.6.201: icmp_seq=3 ttl=63 time=0.457 ms 64 bytes from 192.168.6.201: icmp_seq=4 ttl=63 time=0.469 ms --- 192.168.6.201 ping statistics --- 5 packets transmitted, 5 packets received, 0.00% packet loss round-trip min/avg/max = 0.457/0.531/0.765 ms admin-Infra# ping 192.168.6.211 vrf aci-inb PING 192.168.6.211 (192.168.6.211): 56 data bytes 64 bytes from 192.168.6.211: icmp_seq=0 ttl=63 time=0.814 ms 64 bytes from 192.168.6.211: icmp_seq=1 ttl=63 time=0.525 ms 64 bytes from 192.168.6.211: icmp_seq=2 ttl=63 time=0.533 ms 64 bytes from 192.168.6.211: icmp_seq=3 ttl=63 time=0.502 ms 64 bytes from 192.168.6.211: icmp_seq=4 ttl=63 time=0.492 ms --- 192.168.6.211 ping statistics --- 5 packets transmitted, 5 packets received, 0.00% packet loss round-trip min/avg/max = 0.492/0.573/0.814 ms admin-Infra#

Nota: se la versione ACI in uso era vecchia, i nodi della spine non rispondono al ping sulla banda in quanto utilizzano interfacce di loopback per la connettività che non rispondono al protocollo ARP (Address Resolution Protocol).

Quando è configurata la gestione in banda, Cisco APIC preferisce sempre la gestione in banda per qualsiasi traffico proveniente da Cisco APIC (come TACACS).

OOB è ancora accessibile per gli host che inviano richieste specificamente all'indirizzo OOB.

Risoluzione dei problemi

Innanzitutto, è necessario verificare la presenza di eventuali errori in INB.

Interruttore On:

f6leaf102# show vrf mgmt:inb VRF-Name VRF-ID State Reason mgmt:inb 27 Up -- f6leaf102# f6leaf102# show ip int bri vrf mgmt:inb IP Interface Status for VRF "mgmt:inb"(27) Interface Address Interface Status eth1/40 192.168.2.1/24 protocol-up/link-up/admin-up vlan7 192.168.6.254/24 protocol-up/link-up/admin-up lo37 192.168.1.6/32 protocol-up/link-up/admin-up f6leaf102# f6leaf102# show ip route vrf mgmt:inb IP Route Table for VRF "mgmt:inb" '*' denotes best ucast next-hop '**' denotes best mcast next-hop '[x/y]' denotes [preference/metric] '%<string>' in via output denotes VRF <string> 192.168.1.6/32, ubest/mbest: 2/0, attached, direct *via 192.168.1.6, lo37, [0/0], 02:12:38, local, local *via 192.168.1.6, lo37, [0/0], 02:12:38, direct 192.168.1.7/32, ubest/mbest: 1/0 *via 192.168.2.2, eth1/40, [110/5], 00:03:09, ospf-default, intra 192.168.2.0/24, ubest/mbest: 1/0, attached, direct *via 192.168.2.1, eth1/40, [0/0], 00:37:13, direct 192.168.2.1/32, ubest/mbest: 1/0, attached *via 192.168.2.1, eth1/40, [0/0], 00:37:13, local, local 192.168.6.0/24, ubest/mbest: 1/0, attached, direct, pervasive *via 192.168.224.64%overlay-1, [1/0], 00:24:06, static 192.168.6.102/32, ubest/mbest: 1/0, attached *via 192.168.6.102, vlan7, [0/0], 00:21:38, local, local 192.168.6.254/32, ubest/mbest: 1/0, attached, pervasive *via 192.168.6.254, vlan7, [0/0], 00:21:38, local, local f6leaf102#

Su APIC:

f6apic1# ifconfig bond0.10: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1496 inet 192.168.6.1 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.6.255 inet6 fe80::2ef8:9bff:fee8:8a10 prefixlen 64 scopeid 0x20<link> ether 2c:f8:9b:e8:8a:10 txqueuelen 1000 (Ethernet) RX packets 37 bytes 1892 (1.8 KiB) RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0 TX packets 889 bytes 57990 (56.6 KiB) TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0 f6apic1# show inband-mgmt Table1 : INB-Mgmt Node Details Type Node ID IP Address Gateway Inband EPG Oper State ------------ ---------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- f6apic1 1 192.168.6.1/24 192.168.6.254 default up f6apic2 2 192.168.6.2/24 192.168.6.254 default up f6apic3 3 192.168.6.3/24 192.168.6.254 default up f6leaf101 101 192.168.6.101/24 192.168.6.254 default up f6leaf102 102 192.168.6.102/24 192.168.6.254 default up f6leaf111 111 192.168.6.111/24 192.168.6.254 default up f6leaf112 112 192.168.6.112/24 192.168.6.254 default up f6spine201 201 192.168.6.201/24 192.168.6.254 default up f6spine202 202 192.168.6.202/24 192.168.6.254 default up f6spine211 211 192.168.6.211/24 192.168.6.254 default up f6spine212 212 192.168.6.212/24 192.168.6.254 default up Table2 : InB-Mgmt EPG Details Name Qos Tag Nodes Vlan Oper State --------------- --------------- --------------- ---------- ---------- ---------- default unspecified 32778 1 vlan-10 up default unspecified 32778 2 vlan-10 up default unspecified 32778 3 vlan-10 up default unspecified 32778 101 vlan-10 up default unspecified 32778 102 vlan-10 up default unspecified 32778 111 vlan-10 up default unspecified 32778 112 vlan-10 up default unspecified 32778 201 vlan-10 up default unspecified 32778 202 vlan-10 up default unspecified 32778 211 vlan-10 up default unspecified 32778 212 vlan-10 up Table3 : INB-Mgmt EPG Contract Details INBAND-MGMT-EPG Contracts App Epg L3 External Epg Oper State --------------- --------------- ------------------------- ------------------------- ---------- default(P) ALL default all-subnet-epg up default(C) ALL default all-subnet-epg up f6apic1# f6apic1# bash admin@f6apic1:~> ip route show default via 192.168.6.254 dev bond0.10 metric 32 192.168.6.0/24 dev bond0.10 proto kernel scope link src 192.168.6.1 192.168.6.254 dev bond0.10 scope link src 192.168.6.1 admin@f6apic1:~> route -n Kernel IP routing table 0.0.0.0 192.168.6.254 0.0.0.0 UG 32 0 0 bond0.10 192.168.6.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 bond0.10 192.168.6.254 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 0 0 0 bond0.10 admin@f6apic1:~>

Nota: questa funzione di imposizione della convalida del dominio controlla la configurazione della VLAN/del dominio e dell'interfaccia usata da EPG. Se non è abilitato, Leaf ignora il controllo del dominio durante il push della configurazione.

Una volta abilitata, la funzione non può essere disabilitata. Per evitare una configurazione incompleta, si consiglia di attivare questa opzione.

Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Configurazione

Esempio di rete

1. Configurare la VLAN di INB nell'interfaccia foglia

1.1. Creazione di un pool di VLAN

1.2. Creazione del dominio fisico

1.3. Creazione di profili di entità di accesso collegabili

1.4. Crea gruppo di criteri porte di accesso foglia

1.5. Crea gruppo di criteri porte di accesso foglia

1.6. Applicazione del profilo di interfaccia alla foglia

2. Assegna indirizzo INB nel tenant di gestione

2.1. Creazione della subnet INB di un dominio con bridging (BD)

2.2. Creazione INB EPG

2.3. Assegnare l'indirizzo IP INB statico al dispositivo

3.Indirizzo INB perdita

3.1. Crea L3out nel tenant di gestione

3.2. BD associato a L3out

3.3. Creazione di contratti

3.4. Applica contratto a INB EPG

3.5. Applica contratto a EPG L3out

Verifica

Risoluzione dei problemi

Informazioni correlate

Non esitare a contattare Cisco TAC per ulteriore assistenza nella risoluzione dei problemi.

Informazioni correlate

- Configurazione della gestione in banda Cisco ACI per l'esportazione della telemetria del flusso hardware

- Risoluzione dei problemi relativi all'inoltro esterno ACI

- Risoluzione dei problemi ACI L3Out - Subnet 0.0.0.0/0 e System PcTag 15

- Risoluzione dei problemi di perdita imprevista del percorso in ACI

- Risoluzione dei problemi relativi ai criteri di accesso ACI

- White paper ACI Fabric L3Out

- White paper sulla guida al contratto Cisco ACI

- Supporto tecnico Cisco e download