Sommario

Introduzione

Filtra i messaggi WARNING/DEBUG/INFO dal file Osmosix.log

Introduzione

In questo documento viene descritto come filtrare il file osmosix.log in modo da visualizzare solo alcuni livelli dei messaggi.

Filtra i messaggi WARNING/DEBUG/INFO dal file Osmosix.log

Aprire /usr/local/tomcat/webapps/ROOT/WEB-INF/classes/log4j.xml e aggiungere la sezione in grassetto all'interno dell'area che inizia con appender name="ROLLING":

<appender name="ROLLING" class="org.apache.log4j.RollingFileAppender">

<param name="File" value="${catalina.base}/logs/osmosix.log"/>

<param name="Append" value="true"/>

<param name="MaxFileSize" value="10MB"/>

<param name="MaxBackupIndex" value="9"/>

<layout class="org.apache.log4j.PatternLayout">

<param name="ConversionPattern"

value="VENDOR_ID::%X{VENDOR_ID}::USER_ID::%X{USER_ID}::%d{ISO8601} %-5p %-15c{2} [%t] %x - %m%n"/>

</layout>

</appender>

Riavviare il servizio Tomcat dopo la modifica.  # /etc/init.d/riavvio tomcat

Nota: Nella versione 4.4 e successive non è necessario riavviare il servizio Tomcat.