Sommario

Introduzione

Premesse

Problema

Soluzione

Introduzione

In questo documento viene descritta la soluzione al problema che si verifica quando viene creata l'immagine personalizzata di CentOS 7 e, durante la distribuzione, viene bloccato lo stato "iniziale" quando viene utilizzata la procedura standard documentata.

Premesse

Per riferimento:

Problema

CentOS 7 presenta diversi problemi con la rete su Vmware che influiscono sulla procedura di distribuzione dell'immagine in Cloud Center.

Problemi rilevati:

- I servizi firewall sembrano interferire con la comunicazione corretta

- IPv6 viene segnalato a vCenter anziché a IPv4

- Il computer non riceve il protocollo IPv4 da DHCP all'avvio

Soluzione

Sono necessarie più soluzioni per il suo funzionamento:

1. Eseguire questo comando; systemctl disabilita il firewall e disabilita il firewall dal modello.

2. Disabilitare IPv6 dall'immagine, modificare il file /etc/sysctl.conf e aggiungere questa riga: net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1.

3. Se anche dopo questi passaggi la VM non ottiene un indirizzo IP, procedere come segue:

Provare ad aggiungere uno script per forzare il recupero dhcp:

1. Passare a /etc/init.d.

2. Creare un file con il nome "net-autostart",

#!/bin/bash

# Solution for "No Internet Connection from VMware"

#

### BEGIN INIT INFO

# Default-Start: 2 3 4 5

# Default-Stop: 0 1 6

### END INIT INFO

dhclient -v

3. Salvare il file.

4. Modificare le autorizzazioni del file come eseguibile:

chmod 755 net-autostart

5. Aggiungere lo script per l'avvio automatico e usare il comando chkconfig,

chkconfig --add net-autostart