Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Problema

Soluzione

Verifica

Introduzione

In questo documento viene descritto come risolvere l'errore che si verifica quando viene installata l'immagine di Windows Worker.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- server Windows 2012

- Ambienti di macchine virtuali

Componenti usati

Le informazioni di questo documento si basano sulle seguenti versioni software:

- CloudCenter versione 4.6.x - 4.8.x

- immagine di Windows 2012 worker

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Problema

Durante l'installazione degli strumenti Cliqr per Windows 2012, è possibile che si verifichino problemi anche se viene visualizzato il messaggio "installazione completata". Questo documento consente di eseguire i passaggi necessari per identificare l'errore e correggerlo.

Seguire questa procedura per verificare la presenza di errori nell'installazione:

- Nella cartella di installazione c:\Programmi\osmosix\, sarà presente l'unico programma di disinstallazione.

- Dopo l'installazione non sarà presente alcuna traccia della cartella c:\opt nell'immagine Worker.

- Tutti gli eventi relativi all'installazione sono registrati in C:\cliqr_modules.log.

Registro ignorato per individuare l'errore:

C:\temp\setup.ps1 : Missing an argument for parameter 'cloudtype'. Specify a

parameter of type 'System.String' and try again.

+ CategoryInfo          : InvalidArgument: (:) [setup.ps1], ParentContains

ErrorRecordException

+ FullyQualifiedErrorId : MissingArgument,setup.ps1

Soluzione

Prima di avviare l'installazione, verificare che siano soddisfatti i seguenti prerequisiti:

1. Se il proxy è abilitato, consentire il bypass degli IP locali.

2. L'immagine Windows è aggiornata e al momento dell'installazione è attivato l'aggiornamento automatico. In alcuni casi sarà necessario aggiungere un'eccezione o disabilitare la protezione avanzata di Internet Explorer.

3. Configurare e salvare il livello di controllo dell'account utente in Nessuna notifica.

4. Verificare che PowerShell versione 4.0 sia in esecuzione.

5. Verificare che l'opzione "Ignora i criteri di esecuzione di PowerShell" sia abilitata.

6. Disabilitare o aggiungere un'eccezione nel firewall (aggiungere una regola del firewall di Windows per consentire l'accesso alla porta TCP 1433 in entrata per SQL Server e un'altra regola del firewall per consentire l'accesso al servizio agente alla porta TCP 888 in entrata).

7. Verificare che il repository locale sia attivo e raggiungibile dall'immagine di lavoro, se disponibile.

Al termine, aprire PowerShell, passare alla cartella in cui è stato scaricato il programma di installazione.

Ad esempio;

cd c:\install\

Eseguire il comando:

.\cliqr_installer.exe /CLOUDTYPE=amazon(or other cloud) /CLOUDREGION=default

Verificare che non vi sia spazio tra le chiavi e i valori, poiché se è presente uno spazio tra cloudtype e cloud name, l'installazione procederà senza interruzioni e verrà completata correttamente, ma presenterà il problema indicato.

Una volta completata l'installazione, passare a Jetty Services e assicurarsi che sia impostato su automatico ed eseguito.

Verifica

Una volta completata la creazione dell'immagine di lavoro, creare un'istantanea. modello e mappa l'immagine nell'interfaccia utente di CCM. Per verificare, modellare una semplice applicazione Windows e distribuirla.