Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Sintomi

Stato

Risoluzione

Informazioni correlate

Introduzione

I riepiloghi di automazione non vengono visualizzati correttamente in Mozilla Firefox quando vengono visualizzati tramite condivisioni UNC.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- Cisco Tidal Enterprise Orchestrator 2.1+

- Firefox

- Condivisione UNC

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Sintomi

I riepiloghi di automazione non possono essere visualizzati in Firefox.

Stato

Per questo problema è disponibile una risoluzione.

Risoluzione

È possibile utilizzare una directory virtuale IIS oppure configurare Firefox in modo da poter continuare a utilizzare una condivisione UNC.

Per configurare Firefox, attenersi alla seguente procedura:

1. Nella barra degli indirizzi di Firefox, andare a about:config e confermare l'avviso.

2. Individuare il file security.fileuri.strict_source_policy e fare doppio clic su di esso per impostarlo su false.

Informazioni correlate

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems