Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Componenti usati

Convenzioni

Problema

Soluzione

Informazioni correlate

Introduzione

L'esecuzione continua degli script di Windows in ambienti x64 può causare un notevole ritardo o l'interruzione del funzionamento in generale.

Prerequisiti

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- Tidal Enterprise Orchestrator 2.1 o successivo

- Windows x64

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Problema

L'esecuzione di script Windows in ambienti x64 può comportare tempi di esecuzione estremamente lunghi o il mancato funzionamento degli script. Il problema è dovuto a una perdita di memoria in LSASS.exe ed è confermato da questo articolo Microsoft.

Soluzione

Visitare questo articolo Microsoft , quindi scaricare e installare l'aggiornamento rapido. In questo modo è possibile ridurre la perdita di memoria dovuta a LSASS.exe.

Informazioni correlate

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems