Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Componenti usati

Problema

Soluzione

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene descritto come fare in modo che più server applicazioni Tidal Enterprise Orchestrator (TEO) eseguano il reporting in un'unica console Web TEO.

Prerequisiti

Componenti usati

- Tidal Enterprise Orchestrator 2.1 o successivo

- Teo Web Console

Problema

Gli utenti desiderano trasferire tutte le informazioni da più server applicazioni TEO in un'unica console Web TEO.

Soluzione

Per risolvere il problema, effettuare le seguenti operazioni:

1. Passare al server in cui è installata la Web Console TEO.

2. Accedere alla directory di installazione TEO (C:\Program Files (x86)\Cisco\Tidal Enterprise Orchestrator).

3. Aprire la directory WebConsole.

4. Cercare il file Web.config, aprirlo e modificarlo.

5. Cercare il tag <appSettings> e quindi il tag <add key>.

6. All'interno del tag <add key> verranno visualizzati key="WebServiceUris" e quindi value="<server http endpoint>".

7. Inserire tutti gli endpoint HTTP del server nella variabile value e separarli con virgole:

value="http://TEO1:61525/TidalEnterpriseOrchestrator,

http://TEO2:61525/TidalEnterpriseOrchestrator,

http://TEO3:61525/TidalEnterpriseOrchestrator"

8. Salvare il file e riavviare IIS, se necessario.

Informazioni correlate

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems