Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Report sul ROI

Configurazione

Informazioni correlate

Introduzione

Il report sul ritorno sul capitale investito (ROI) in TEO mostra all'utente finale quanto denaro risparmia quando TEO è autorizzato ad automatizzare i processi aziendali invece di farlo manualmente.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- Tidal Enterprise Orchestrator 2.1 o successivo

- SQL Reporting Services

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Report sul ROI

Il report ROI richiede la configurazione del server TEO e del server Reporting Services

Configurazione

Attenersi alla seguente procedura:

1. Per importare i report in SQL Server RS, fare clic sulla scheda Amministrazione, quindi su Impostazioni database.

2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Database di reporting > Importa report e completare i passaggi della procedura guidata.

3. Quindi, fare clic su Adapters nella stessa scheda Administration e fare clic con il pulsante destro del mouse su Core Functions Adapter.

4. Fare clic sulla scheda ROI e, in base alle ricerche aziendali, immettere la tariffa oraria alla quale si desidera eseguire manualmente i processi automatizzati. Fare clic su OK.

5. Per i processi di cui si desidera tenere traccia, è necessario modificare il processo e passare alla scheda Generale di Proprietà processo. In questa scheda viene visualizzato un tempo salvato dall'esecuzione dell'input del processo. Immettere il valore temporale per quanti secondi/minuti/ore vengono salvati da questo processo.

Nota: questo è già definito per il contenuto Cisco incluso, ma se si sviluppa un nuovo contenuto, per impostazione predefinita viene impostato su 0, quindi è necessario configurarlo.

6. Per visualizzare il report, passare al server SQL Reporting Services, in genere http://<RS_Server>/Reports e quindi passare al collegamento TEO Reporting. Scegliere Core > Operazioni > Rapporto ROI. Scegliere quindi il server TEO e generare il report per verificare il risparmio sui costi giornalieri.

Informazioni correlate

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems