Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Procedura

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene descritto come abilitare i log a livello di debug in Tidal Enterprise Orchestrator (TEO) per supportare il supporto o lo sviluppo nella risoluzione dei problemi.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano su Tidal Enterprise Orchestrator.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Procedura

I registri a livello di debug forniscono allo sviluppo e al supporto maggiori informazioni in caso di problemi nel sistema Tidal Enterprise Orchestrator.

Nota: questa procedura consente di impostare il debug del log sull'intero server (non solo sul file di log master).

Per attivare i log del livello di debug, completare la procedura seguente:

1. Arrestare il servizio TEO.

2. Andare alla directory di installazione di TEO (per impostazione predefinita, la directory TEO è Programmi/Cisco/Tidal Enterprise Orchestrator).

3. Modificare Tidal.Automation.Server.Exe.Config.

4. Nella sezione Registrazione, modificare Level="Error" in Level="Debug".

5. Salvare il file e riavviare il servizio TEO.

Informazioni correlate

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems