Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Errore durante l'accesso alla console Web

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene descritto come concedere agli utenti l'accesso quando non sono disponibili autorizzazioni adeguate nel file web.config o nella cartella della console Web.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Per la stesura del documento, sono stati usati il Tidal Enterprise Orchestrator (TEO) e la sua console Web.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Errore durante l'accesso alla console Web

Quando si accede alla console Web, l'utente riceve un errore basato su IIS che fa riferimento a nessuna autorizzazione o a autorizzazioni limitate per accedere al file web.config.

Per concedere all'utente l'accesso, completare i seguenti passaggi:

1. Passare alla directory della console Web, normalmente disponibile nella directory di installazione di TEO.

2. È necessario che il gruppo Users si trovi nel file web.config e nella directory della console Web in modo che gli utenti in background possano accedere al file.

3. Per concedere l'accesso, fare clic con il pulsante destro del mouse sul file e sulla cartella e aggiungere i profili di protezione corretti. Per ulteriori informazioni sulla protezione di Windows, visitare il sito Web Microsoft .

Informazioni correlate

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems