Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Componenti usati

Convenzioni

Problema

Soluzioni

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene descritto un problema che i clienti riscontrano quando eseguono l'aggiornamento da Tidal Enterprise Orchestrator (TEO) 2.1.x a 2.2 con Oracle Database Targets.

Prerequisiti

Componenti usati

Il riferimento delle informazioni contenute in questo documento è Tidal Enterprise Orchestrator 2.2 o versioni successive.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Problema

Dopo l'aggiornamento da un sistema TEO 2.1.x a un sistema TEO 2.2, sarà necessario controllare le destinazioni e aggiungere le informazioni. Tuttavia, le destinazioni presenteranno un errore durante il tentativo di connessione. Ciò si verifica in genere in un errore ORA-12541 o in qualche modo in relazione alla porta. Questo problema si verifica solo quando la destinazione è stata definita nella versione 2.1.x e non si verifica se la destinazione è stata definita nella versione 2.2.

Soluzioni

Esistono due soluzioni per questo problema:

- La destinazione può essere eliminata e ricreata.

- La stringa di connessione può essere modificata in Origine dati={DS};SID={SID};Porta={PT};Unicode=true.

Nota: verificare che le porte siano corrette quando si aggiorna la stringa di connessione.

La destinazione dovrebbe quindi poter essere salvata.

Informazioni correlate

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems