Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Componenti usati

Convenzioni

Risoluzione

Elimina TEOProcess

Elimina TEOReporting

Informazioni correlate

Introduzione

Questo documento fornisce informazioni su come eliminare i database TEOProcess e TEOReporting se sono basati su Oracle.

Prerequisiti

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- Tidal Enterprise Orchestrator (TEO) 2.2 o successivo

- Database Oracle

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Risoluzione

Questa sezione illustra come eliminare i database TEOProcess e TEOReporting. Ciò presuppone che l'utente finale abbia denominato "TEOProcess" il proprio database di configurazione/processo.

Elimina TEOProcess

Eseguire i seguenti comandi in Oracle:

1. DROP TABLESPACE TEOProcess_DATA COMPRESO CONTENTS E DATAFILES;

2. DROP TABLESPACE TEOProcess_TEMP COMPRESO CONTENTS E DATAFILES;

3. DROP user TEOProcess CASCADE;

Elimina TEOReporting

Eseguire i seguenti comandi in Oracle:

1. DROP TABLESPACE TIAReport_DATA INCLUSO CONTENUTO E FILE DI DATI;

2. ELIMINA TABLESPACE TIAReport_INDEX INCLUSO CONTENUTO E FILE DI DATI;

3. DROP TABLESPACE TIAReport_TEMP INCLUSO CONTENTS E DATAFILES;

4. DROP utente TIAReport CASCADE;

Nota: prestare attenzione quando si elimina il database TEOReporting poiché può contenere più application server TEO. Eliminare il database TEOReporting solo se non è più necessario per alcun server applicazioni TEO.

Informazioni correlate

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems