Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Problema

Imposta connessione DB2

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene descritto come connettere un database DB2 Mainframe a Cisco Process Orchestrator utilizzando solo il client DB2.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Il riferimento delle informazioni contenute in questo documento è Cisco Process Orchestrator/Tidal Enterprise Orchestrator (TEO) 2.2 e versioni successive.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Problema

L'utente desidera connettere Cisco Process Orchestrator al proprio mainframe DB2 e desidera installare solo il client DB2, in genere a causa di problemi di licenza.

Imposta connessione DB2

Attenersi alla seguente procedura:

1. Installare il client DB2 dal componente di installazione basato su DB2 Connect. Utilizzare 9.7 in Windows 2008 R2 o 9.1 in Windows 2008 Standard.

2. Dopo l'installazione, avviare la console Cisco Process Orchestrator e andare su Amministrazione > Adattatori. Aprire l'adattatore DB2 e fare clic su aggiorna nella scheda Prerequisiti. Lo schermo dell'adattatore deve diventare verde.

3. Selezionare Start > Tutti i programmi > IBM DB2 > Strumenti di configurazione > Configuration Assistant per avviare lo strumento di configurazione DB2.

4. Una volta aperto lo strumento, fare clic su Selezionati > Aggiungi database mediante procedura guidata.

5. Selezionare Configurato manualmente, quindi fare clic su Avanti.

6. Selezionare TCP/IP, quindi fare clic su Avanti.

7. Configurare il nome host e la porta del mainframe e fare clic su Avanti.

8. Configurare il nome del database DB2 a cui connettersi e fare clic su Avanti.

9. Deselezionare la casella Registra database e fare clic su Avanti.

10. Selezionare OS/390 o z/OS per il sistema operativo. Immettere DB2 come nome istanza e fare clic su Avanti.

11. Accettare le impostazioni predefinite nella pagina Sistema operativo e fare clic su Avanti.

12. Selezionare Autenticazione server, quindi fare clic su Fine. Verificare la connessione con un ID utente e una password validi.

13. Tornare alla console Cisco Process Orchestrator e selezionare Definizioni > Destinazioni.

14. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Targets > New > DB2 Mainframe.

15. Immettere il nome host o l'indirizzo IP, il nome del database, il numero di porta e creare un utente e una password di runtime. Fare clic su OK per creare la destinazione.

Informazioni correlate

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems