Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Configura memoria agente UNIX

Informazioni correlate

Introduzione

Questo documento descrive come regolare l'allocazione di memoria per Tidal Agent su una piattaforma UNIX.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Il componente descritto in questo documento è l'agente UNIX.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Configura memoria agente UNIX

Per modificare la memoria, aggiungere questi parametri al file tagent.ini dell'agente:

minmem=256 maxmem=512

Nota: la posizione predefinita del file è /opt/TIDAL/Agent/bin.

I parametri minmem e maxmem controllano la quantità di memoria da allocare ai processi dell'agente. Questi parametri di memoria possono essere regolati in base alle singole esigenze. È possibile che il sistema necessiti di una quantità di memoria superiore o inferiore a quella predefinita. Il parametro minimo specifica la quantità minima di RAM che deve essere disponibile. Il valore predefinito è 16 MB di RAM. Il parametro maxmem specifica la quantità massima di RAM che deve essere disponibile per i processi dell'agente. Il valore predefinito è 48 MB di RAM.

Informazioni correlate

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems