Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Problema

Soluzione

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene descritto un problema di Cisco Tidal Enterprise Scheduler (TES) che si verifica quando si installa Windows Agent e viene visualizzato un messaggio di errore che indica che è necessario installare .NET 2.

Prerequisiti

Requisiti

Per completare la procedura descritta in questo documento, è necessario accedere come amministratore locale.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano su Cisco Tidal Enterprise Scheduler Agent 3.x.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Problema

Se si installa .NET 4.0 e si riavvia il server dopo l'installazione, è possibile che venga visualizzato un messaggio di errore che indica che è necessario installare .NET 2.0.

Questo problema si verifica perché .NET 4.0 non installa tutti i componenti delle versioni precedenti di .NET. Poiché l'installazione di .NET 4.0 non è cumulativa, è necessario installare ogni versione di .NET.

Soluzione

Cisco Tidal Enterprise Scheduler richiede solo .NET 2.0. Se sono state installate versioni precedenti o successive di .NET, è necessario installare anche .NET 2.0.

Informazioni correlate

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems