Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Come configurare i registri master in modo che risiedano in una posizione alternativa

Informazioni correlate

Introduzione

Per impostazione predefinita, i file di log master si trovano nel server master in una posizione definita. Per un master di Windows, i file si trovano nella directory TIDAL\Scheduler\master\log. Per un master Unix, i file si trovano in: TIDAL/master/log. In questo documento viene illustrato come configurare i log in modo che vengano spostati in un percorso alternativo.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Per queste informazioni si presume un master 5.3.1 o 6.0.x.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Come configurare i registri master in modo che risiedano in una posizione alternativa

Completare la procedura seguente:

1. Aggiungete questo parametro al file master.props:

LogDirectory=<path>

È necessario utilizzare le barre nel percorso. Ad esempio, per un master di Windows se il percorso reale è D:\SystemApps\Tidal\Log, utilizzare:

LogDirectory=D:/Systemapps/tidal/log

Nota: il parametro LogDirectory fa distinzione tra maiuscole e minuscole.

2. Dopo aver modificato master.props, è necessario riavviare il master.

Informazioni correlate

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems