Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Problema

Motivo

Soluzione

Informazioni correlate

Introduzione

Questo documento descrive la soluzione quando l'elenco degli agenti ordinati non esegue sempre i processi sul primo agente.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza di Tidal Enterprise Scheduler (TES) 5.3.1.338 e versioni successive.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulla versione TES 5.3.1.338 e successive.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Problema

L'elenco degli agenti ordinati non esegue sempre i processi sul primo agente.

Motivo

La build 5.3.1.182 del Master ha aggiunto un controllo del limite di job dell'agente per determinare se un agente era disponibile per la selezione da un elenco di agenti.

Soluzione

Aggiunto nuovo ID sysval 114. Impostare su (N) per ignorare il limite del processo dell'agente quando si seleziona un agente da un elenco di agenti ordinati. Il valore predefinito è (Y), il che significa che se l'agente ha raggiunto il limite di processi, controlla l'agente successivo nell'elenco ordinato.

Informazioni correlate

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems