Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Componenti usati

Convenzioni

Membro non trovato

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene descritta l'eccezione imprevista: Messaggio di errore Membro non trovato ricevuto nella visualizzazione grafica della console attività job.

Prerequisiti

Componenti usati

In questo documento si presume che venga utilizzato Business View in Tidal Client 5.3.1.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Membro non trovato

Se si riceve questo messaggio di errore in Tidal Client quando si tenta di utilizzare la vista grafica (nota anche come viste business) della Console attività job, attenersi alla seguente procedura:

1. Spegnere Tidal Client.

2. Avviare un prompt dei comandi e passare alla directory di installazione di Tidal Client:

<drive>:\Program Files\Tidal\Scheduler\Client\

3. Immettere regsvr32 xgo.ocx.

4. Se il comando ha esito positivo, avviare nuovamente Tidal Client e tentare di utilizzare la visualizzazione grafica nella console attività job.

Informazioni correlate

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems