Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Componenti usati

Problema

Soluzione

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene descritto il motivo per cui le code non più necessarie non possono essere eliminate nel riquadro Code.

Prerequisiti

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano su Tidal Enterprise Scheduler.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Problema

Impossibile eliminare una coda se sono presenti record di esecuzione processi associati. La tabella dei processi contiene una relazione di chiave esterna con la tabella delle query.

Soluzione

Per risolvere il problema, eseguire una delle azioni seguenti:

- Rimuovere manualmente tutti i record di esecuzione processi associati alla coda.

- Selezionare l'opzione Automatic Daily History Cleanup System Configuration per eliminare automaticamente questi record alla scadenza del periodo di conservazione.

Informazioni correlate

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems