Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Problema

Soluzione

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene descritta una soluzione al problema in cui la finestra di interruzione dell'agente/adattatore non viene visualizzata correttamente e non è possibile modificare il campo Fino a per il Calendario.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Tidal Enterprise Scheduler 5.3.1

- Finestra di interruzione per gli agenti o le schede visualizzata in Tidal Client versione 5.3.1

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano su Tidal Enterprise Scheduler 5.3.1.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Problema

La finestra di interruzione dell'agente/adattatore non viene visualizzata correttamente e non è possibile modificare il campo Fino a per il Calendario.

Soluzione

Si tratta di un problema di visualizzazione con Tidal Client in esecuzione su Windows 7 o Windows 2008. Per risolvere il problema, eseguire Tidal Client in modalità compatibilità XP. A tale scopo, fare clic con il pulsante destro del mouse sul collegamento Tidal Client e scegliere Proprietà. Scegliere la scheda Compatibilità. Per Modalità compatibilità, scegliere l'opzione per Windows XP. Fare clic su OK e riavviare Tidal Client.

Informazioni correlate

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems