Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Esegui una stored procedure Oracle esistente

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene spiegato come eseguire una stored procedure Oracle.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Tidal Master (Windows o Unix)

- Oracle Database Adapter

Componenti usati

Le informazioni di questo documento si basano sulle seguenti versioni hardware e software:

- Tidal Enterprise Scheduler Master versione 5.3.1 o successiva (incluse le versioni 6.x)

- Tidal Enterprise Scheduler Adattatore database Oracle

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Esegui una stored procedure Oracle esistente

Per eseguire una stored procedure Oracle esistente da Tidal Enterprise Scheduler, la stored procedure deve avere "BEGIN" prima della stored procedure e "END;" alla fine (notare il punto e virgola). Questa operazione deve essere eseguita in un unico passaggio di Oracle Database Adapter e non in tre passaggi.

Informazioni correlate

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems