Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Prodotti correlati

Creazione di cavi console EX90

Verificare le spine del cavo

Preparare il cavo

Creazione del cavo

Installare i driver dei cavi

Driver per cavi OEM

Driver compatibili

Introduzione

Questo documento descrive come creare un cavo console Cisco TelePresence EX90 con un cavo dati USB Nokia CA-42. In alcuni casi, console in una EX90 può risolvere un problema non relativo all'hardware. Per impostazione predefinita, non è disponibile un cavo console per l'EX90, ma è possibile assemblarlo o acquistarne uno.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- Cavo dati USB Nokia CA-42 o cavo compatibile

Nota: Se non si utilizza il cavo OEM (Original Equipment Manufacturer), verificare che il cavo utilizzato contenga il chip PL2303.

- RJ-45

- Fine RJ-45

- Ferro da stiro (opzionale)

- Saldature (facoltative)

- Spogliarellisti (opzionali)

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Prodotti correlati

Questo documento può essere usato anche per i seguenti modelli Cisco TelePresence:

- EX90

- EX60

- E20

- MX200

- MX300

Creazione di cavi console EX90

In questa sezione viene descritto come creare un cavo console EX90 con un cavo dati USB CA-42.

Verificare le spine del cavo

Prima di creare il cavo, individuare TX, RX e GRD.

Ecco il pinout per il cavo OEM Nokia:

Di seguito è riportato il pin out per il cavo non OEM compatibile utilizzato nell'esempio:

Nota: I cavi compatibili potrebbero non avere fili dello stesso colore di quelli illustrati in questo documento.

Preparare il cavo

Se non si è certi dei piedini del cavo utilizzato, chiudere il connettore, ma lasciare un paio di centimetri di cavo.

1. Per individuare TX, RX e GND, utilizzare un multimetro.

2. Eliminate la guaina da TX, RX e GND.

Suggerimento: È consigliabile saldare le estremità dei fili per facilitarne l'utilizzo.

Creazione del cavo

Inserire l'RJ-45 sull'estremità USB del cavo. Assicurarsi che TX, RX e GND siano nelle posizioni corrette prima di eseguire il crimp.

Installare i driver dei cavi

Driver per cavi OEM

Scaricare i driver per il cavo CA-42 OEM dal sito Web Prolific . Utilizzare guest/guest come nome utente/password. Fare clic sul collegamento per PL2303 USB to Serial Drivers.

- Per Microsoft (MS) Windows, individuare questo file: PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1.7.0.zip. Questo file contiene tutti i driver di MS Windows.

- Per Macintosh, individuare il driver appropriato in base al livello del sistema operativo.

Driver compatibili

- Per MS Windows, utilizzare il driver Serial PS2303 di usbserialdrivers.com .

- Per Macintosh, scaricare i driver per:

- OS X 10.5 e versioni precedenti da usbserialdrivers.com

- OS X 10.6 da osx-pl2303.sourceforge.net

- OS X 10.7 da noelflash.com