Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Verificare lo stato dell'alimentatore

Introduzione

Questo documento descrive come identificare un'interruzione di alimentazione per un sistema TelePresence EX90.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Il riferimento delle informazioni contenute in questo documento è il CTS-EX90-K9.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Verificare lo stato dell'alimentatore

Un guasto all'alimentazione potrebbe essere la causa di un guasto al sistema TelePresence EX90.

Con il sistema EX90 collegato all'alimentazione, e l'alimentazione collegata all'alimentazione, notare il colore del LED sull'alimentazione. Se l'alimentatore funziona normalmente, ha un LED blu come mostrato in questa immagine:

Se si è verificato un guasto all'alimentatore, quest'ultimo non è acceso con il LED blu, come mostrato in questa immagine: