Sommario

Introduzione

Operazioni preliminari

Convenzioni

Prerequisiti

Componenti usati

Nozioni di base

Configurazione

Esempio di rete

Configurazioni

Verifica

Output di esempio

Risoluzione dei problemi

Comandi per la risoluzione dei problemi

Output di esempio del comando debug

Informazioni correlate

Introduzione

Questo documento descrive come configurare un router remoto (Cisco 3640) per comporre il numero del sito centrale utilizzando una linea POTS analogica in caso di interruzione della connessione Frame Relay. Cisco 3640 utilizza i profili dialer per fornire l'interfaccia di backup per il collegamento Frame Relay. Inoltre, è prevista un'interfaccia asincrona specifica per il backup dial-out. Si noti che questa configurazione può essere estesa per includere Multilink PPP, che aumenterebbe in modo significativo la larghezza di banda disponibile per la connessione di backup. Per ulteriori informazioni, vedere il documento Multilink PPP for DDR - Basic Configuration and Verification.

In questo documento viene spiegato come configurare una connessione di backup con un protocollo di routing in esecuzione sul collegamento asincrono. Prima di implementare un progetto di questo tipo, è necessaria un'attenta considerazione, in quanto la larghezza di banda utilizzata dal protocollo di routing potrebbe ridurre quella disponibile per il trasferimento dei dati. È possibile utilizzare il routing di snapshot o route statiche attraverso il collegamento asincrono, anziché un protocollo di routing.

Operazioni preliminari

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Prerequisiti

Non sono previsti prerequisiti specifici per questo documento.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle versioni software e hardware riportate di seguito.

- Software Cisco IOS release 12.0(7)T

- Cisco 3640

- Cisco AS5200 Network Access Server

- Cisco 7206

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Nozioni di base

È comune fornire percorsi ridondanti per le connessioni WAN, ad esempio Frame Relay, con circuiti dial-on-demand. I modem asincroni e le linee POTS (Plain Old Telephone Service) a commutazione di circuito vengono utilizzati regolarmente per eseguire il backup delle interfacce WAN. È necessaria un'attenta pianificazione quando si progettano scenari di backup delle chiamate. Devono essere presi in considerazione fattori quali il traffico sui collegamenti di backup, il numero di collegamenti suscettibili di guasti e la pianificazione della capacità delle porte per supportare i circuiti di backup.

I tre metodi più comuni disponibili per il backup di un collegamento WAN sono:

- Interfacce di backup

- Orologi dialer

- Indirizzamenti statici mobili

Un'interfaccia di backup rimane inattiva fino a quando il collegamento principale non viene interrotto. Il collegamento di backup viene quindi attivato e viene ristabilita la connessione tra i due siti. Quando si implementano le interfacce di backup per i collegamenti Frame Relay, le sottointerfacce point-to-point sui collegamenti Frame Relay sono vantaggiose in quanto le interfacce principali o multipunto possono rimanere nello stato attivo/attivo anche se i circuiti virtuali primari (PVC) si bloccano, impedendo l'attivazione dell'interfaccia di backup. Si consiglia inoltre di configurare i pacchetti keepalive end-to-end Frame Relay sulla rete per il software Cisco IOS® versione 12.05(T) o successive. Per ulteriori informazioni, consultare il documento Frame Relay End-to-End Keepalive.

Un Orologio dialer offre una connettività affidabile senza affidarsi esclusivamente alla definizione del traffico interessante per attivare le chiamate in uscita sul router centrale. L'Orologio dialer controlla alcune specifiche rotte e, se tali reti non sono raggiungibili, l'Orologio dialer richiama il collegamento secondario. Per ulteriori informazioni sugli orologi dialer, consultare il documento sulla configurazione del backup DDR utilizzando BRI e Dialer Watch.

Le route statiche mobili sono route statiche con una distanza amministrativa maggiore della distanza amministrativa delle route dinamiche. Le distanze amministrative possono essere configurate su una rotta statica in modo che la rotta statica sia meno desiderabile di una rotta dinamica; pertanto, la route statica non viene utilizzata quando è disponibile la route dinamica. Tuttavia, se il percorso dinamico viene perso, la route statica può assumere il controllo e il traffico può essere inviato tramite questa route alternativa. Per un esempio su come configurare i backup con route statiche mobili, consultare il documento Configurazione del backup ISDN per Frame Relay.

Quando si progetta uno scenario di backup delle chiamate, tenere in considerazione fattori quali i modelli di traffico sui collegamenti di backup, il numero di collegamenti che potrebbero non riuscire e il numero di porte disponibili nel sito centrale nel caso peggiore.

Configurazione

In questa sezione vengono presentate le informazioni necessarie per configurare le funzionalità descritte più avanti nel documento.

Esempio di rete

Questo documento utilizza le impostazioni di rete mostrate nel diagramma sottostante.

Configurazioni

Questo documento utilizza le configurazioni mostrate di seguito.

Nota: le configurazioni di questo documento si basano sul software Cisco IOS versione 12.0(7)T in esecuzione su un Cisco 3640 e su un Network Access Server AS5200. Cisco 3640 ha una scheda NM-8AM Analog Modem Network Module che consente al router di effettuare fino a otto chiamate analogiche in uscita senza utilizzare un modem esterno.

AS5200 è stato configurato come server di accesso standard in grado di supportare sia gli utenti ISDN che gli utenti asincroni in connessione remota, nonché la connessione di backup.

La configurazione di maui-rtr-06 (Cisco 7206) è irrilevante per lo scenario di backup della composizione. Cisco 7206 viene utilizzato solo per terminare i collegamenti WAN in ingresso. La configurazione non è necessaria per dimostrare il backup asincrono.

- maui-nas-05 (Cisco 3640)

- maui-nas-02 (Cisco AS5200)

maui-nas-05 (Cisco 3640)

Current configuration:

!

version 12.1

service timestamps debug datetime msec localtime show-timezone

service timestamps log datetime msec localtime show-timezone

service password-encryption

!

hostname maui-nas-05

!

enable secret <deleted>

!

username maui-nas-02 password <deleted>

!--- username and password of the remote router for !--- Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP) authenticationip subnet-zero

no ip domain-lookup

!

interface Loopback0

ip address 172.22.63.5 255.255.255.255

!

interface Loopback1

ip address 172.22.69.254 255.255.255.0

!

interface Ethernet0/0

no ip address

shutdown

!

interface Ethernet0/1

ip address 172.22.95.1 255.255.255.0

!

interface Serial3/0

!--- Frame Relay interface no ip address

encapsulation frame-relay frame-relay lmi-type cisco

!

interface Serial3/0.1 point-to-point

!--- Frame Relay subinterface backup delay 5 10 !--- Enable backup interface 5 seconds after subinterface is down !--- Disable dialer interface 10 seconds after subinterface comes back up

backup interface Dialer1

!--- Assigns dialer 1 as backup interface

ip address 192.168.10.1 255.255.255.252

frame-relay interface-dlci 46

!

interface Async33

!--- Async Interface set aside for dial backup

no ip address

encapsulation ppp

!--- Set PPP as encapsulation mechanism for interface

dialer in-band

!--- Enable DDR on interface

dialer pool-member 2

!--- Assign async interface to dialer pool 2

async default routing

!--- Allows interface to pass routing updates over an async line

no fair-queue

no cdp enable

!

interface Dialer1

ip unnumbered Loopback1

!--- Use IP address of Loopback 1 interface for Dialer Interface

encapsulation ppp

!--- Set PPP as encapsulation mechanism for interface

dialer pool 2

!--- Assign dialer interface to dialer pool 2

dialer idle-timeout 300

!--- Set idle time in seconds before call is disconnected

dialer string 10001

!--- Specify telephone number to be dialed (PRI on maui-nas-03)

dialer hold-queue 50

!--- Number of interesting packets to hold in queue until !--- modem connection is established

dialer-group 1

!--- Assign dialer interface to use dialer-list 1 to !--- determine interesting traffic

no peer default ip address

!--- Disable peer default IP address assignment to dialer interface

no cdp enable

ppp authentication chap

!--- Enforce CHAP authentication on dialer interface

ppp chap hostname maui-backup

!--- Use maui-backup for CHAP hostname instead of maui-nas-05 !--- This username and password must be configured on the AS5200

ppp chap password <deleted>

!--- Create CHAP password for user Maui-backup

!

router ospf 1

network 172.22.0.0 0.0.255.255 area 0

network 192.168.10.0 0.0.0.3 area 0

!

ip classless

no ip http server

!

dialer-list 1 protocol ip permit

!--- Permit IP on dialer group 1 as interesting packets

!

line con 0

transport input none

line 33

!--- Physical interface to be used for dialing !--- Matches with interface Async 33 configured above

script dialer mica.*

!--- Assign default chat script for mica modems to line

modem InOut

transport input all

line 34 40

modem InOut

transport input all

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

maui-nas-02 (Cisco AS5200)

Current configuration:

!

version 12.0

service timestamps debug datetime msec localtime show-timezone

service timestamps log datetime msec localtime show-timezone

service password-encryption

!

hostname maui-nas-02

!

no logging console guaranteed

enable secret <deleted>

!

username maui-backup password <password>

!--- username and password used by dialin client !--- (configured on interface dialer 1 on the Cisco 3640)spe 2/0 2/3

firmware location system:/ucode/mica_port_firmware

!

resource-pool disable

!

ip subnet-zero

no ip domain-lookup

!

isdn switch-type primary-ni

!

controller T1 0

!--- PRI used for dialin users

framing esf

clock source line primary

linecode b8zs

pri-group timeslots 1-24

description "NAS Phone Number:10001"

!

controller T1 1

clock source line secondary

!

!

interface Loopback0

ip address 172.22.87.2 255.255.255.255

no ip directed-broadcast

!

interface Loopback1

!--- Loopback 1 summarizes addresses in the ip address pool !--- Note that Loopback 1 and the address pool are in the same subnet

ip address 172.22.83.254 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

interface Ethernet0

ip address 172.22.80.2 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

interface Serial0:23

!--- D channel for T1 0

no ip address

no ip directed-broadcast

isdn switch-type primary-ni

isdn incoming-voice modem

!--- This command is required to accept analog calls on the PRI

fair-queue 64 256 0

no cdp enable

!

interface Group-Async1

!--- Group-Async Interface for all dialin connections !--- Note that this interface does not distinguish between !--- a backup connection or a regular dialup connection

ip unnumbered Loopback1

!--- Use IP address of Loopback 1 interface for Dialer Interface

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

!--- Set PPP as encapsulation mechanism for interface

ip tcp header-compression passive

async default routing

!--- Allows interface to pass routing updates over an async line

async mode interactive

!--- Enable interactive mode on async interface

peer default ip address pool default

!--- Assign IP addresses for incoming calls from default address pool

no fair-queue

no cdp enable

ppp max-bad-auth 3

ppp authentication chap

!--- Use CHAP authentication

group-range 1 24

!

router ospf 1

network 172.22.0.0 0.0.255.255 area 0

!

ip local pool default 172.22.83.2 172.22.83.254

!--- IP address pool for dialin connection

ip default-gateway 172.22.80.1

ip http server

ip classless

!

!

line con 0

transport input none

line 1 24

exec-timeout 0 0

autoselect during-login

autoselect ppp

absolute-timeout 240

refuse-message ^CCCCCCC!!! All lines are busy, try again later ###^C

modem InOut

international

transport preferred none

transport input telnet

transport output telnet

line aux 0

line vty 0 4

password <deleted>

login

!

ntp clock-period 17180069

ntp server 172.22.255.1

scheduler interval 3000

end

Verifica

Le informazioni contenute in questa sezione permettono di verificare che la configurazione funzioni correttamente.

Alcuni comandi show sono supportati dallo strumento Output Interpreter, che consente di visualizzare un'analisi dell'output del comando show.

- show caller userid detailed - Visualizza i parametri dettagliati negoziati LCP (Link Control Protocol).

Nota: il comando show caller è stato aggiunto al software Cisco IOS nella versione 11.3(5)AA. Se la versione del software in uso non supporta il comando show caller, utilizzare il comando show user.

- show dialer - Per determinare se è stata effettuata una chiamata fisica.

- show ip route: per visualizzare tutte le route nella tabella di routing.

- show ip ospf database: visualizza l'elenco di informazioni correlate al database Open Shortest Path First (OSPF) per un dispositivo specifico.

- show ip ospf interface [interface-name] - Visualizza le informazioni sull'interfaccia relativa a OSPF. Per ulteriori informazioni, vedere What Does the show ip ospf interface Command Reveal? documento.

- show ip ospf neighbor [interface-name] [neighbor-id] - Per visualizzare le informazioni sui router adiacenti OSPF per singola interfaccia. Per ulteriori informazioni, vedere What Does the show ip ospf neighbors Command Reveal? documento.

- show ip protocols: visualizza i parametri e lo stato corrente del processo del protocollo di routing attivo. Per ulteriori informazioni, vedere le informazioni sui protocolli ip nella documentazione sui comandi indipendenti dal protocollo di routing IP.

Output di esempio

L'output seguente mostra la tabella di routing di maui-nas-05 quando il collegamento Frame Relay è attivo. Le route OSPF vengono visualizzate sull'interfaccia secondaria seriale.

maui-nas-05#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - ISIS level-1, L2 - ISIS level-2, ia - ISIS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

192.168.10.0/30 is subnetted, 1 subnets

C       192.168.10.0 is directly connected, Serial3/0.1

172.22.0.0/16 is variably subnetted, 7 subnets, 2 masks

O       172.22.83.254/32 [110/50] via 192.168.10.2, 00:04:40, Serial3/0.1

O       172.22.255.6/32 [110/49] via 192.168.10.2, 00:04:40, Serial3/0.1

C       172.22.63.5/32 is directly connected, Loopback0

C       172.22.95.0/24 is directly connected, Ethernet0/1

O       172.22.80.0/24 [110/49] via 192.168.10.2, 00:04:40, Serial3/0.1

O       172.22.87.2/32 [110/50] via 192.168.10.2, 00:04:42, Serial3/0.1

C       172.22.69.0/24 is directly connected, Loopback1

Quando si verifica un errore nel collegamento principale, viene attivato il collegamento di backup e la tabella di routing converge. Le route OSPF si trovano sull'interfaccia Dialer.

maui-nas-05#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - ISIS, L1 - ISIS level-1, L2 - ISIS level-2, IA - ISIS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

172.22.0.0/16 is variably subnetted, 7 subnets, 2 masks

C       172.22.83.254/32 is directly connected, Dialer1

O       172.22.255.6/32 [110/1796] via 172.22.83.254, 00:00:48, Dialer1

C       172.22.63.5/32 is directly connected, Loopback0

C       172.22.95.0/24 is directly connected, Ethernet0/1

O       172.22.80.0/24 [110/1795] via 172.22.83.254, 00:00:48, Dialer1

O       172.22.87.2/32 [110/1786] via 172.22.83.254, 00:00:48, Dialer1

C       172.22.69.0/24 is directly connected, Loopback1

Nell'output seguente vengono illustrati i dettagli specifici dell'utente maui-nas-02 (server di accesso al sito centrale).

maui-nas-05#show caller user maui-nas-02 detail

User: maui-nas-02, line tty 33, service Async

Idle time 00:00:09

Timeouts:            Absolute  Idle      Idle

Session   Exec

Limits:          -         -         00:10:00

Disconnect in:   -         -         -

TTY: Line 33, running PPP on As33

Location: PPP: 172.22.83.254

Line: Baud rate (TX/RX) is 9600/9600, no parity, 2 stopbits, 8 databits

Status: Ready, Active, No Exit Banner, Async Interface Active

HW PPP Support Active

Capabilities: Modem Callout, Modem RI is CD, Integrated Modem

Modem State: Ready

User: maui-nas-02, line As33, service PPP

Active time 00:00:35, Idle time 00:00:05

Timeouts:            Absolute  Idle

Limits:          -         00:05:00

Disconnect in:   -         00:04:54

PPP: LCP Open, CHAP (local <--> local), IPCP

LCP: -> peer, ACCM, AuthProto, MagicNumber, PCompression, ACCompression

<- peer, ACCM, AuthProto, MagicNumber, PCompression, ACCompression

!--- LCP Parameters negotiated

NCP: Open IPCP

IPCP: <- peer

-> peer, Address

!--- IPCP Parameters negotiated

Dialer: Connected 00:01:07 to 10001, outbound

Idle timer 300 secs, idle 7 secs

Type is IN-BAND ASYNC, group Dialer1

Cause: ip (s=172.22.63.5, d=224.0.0.5)

!--- Reason for Dialout

IP: Local 172.22.63.5, remote 172.22.83.254

Counts: 23 packets input, 1204 bytes, 0 no buffer

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun

27 packets output, 1498 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

Risoluzione dei problemi

Le informazioni contenute in questa sezione permettono di risolvere i problemi relativi alla configurazione.

Comandi per la risoluzione dei problemi

Alcuni comandi show sono supportati dallo strumento Output Interpreter, che consente di visualizzare un'analisi dell'output del comando show.

Nota: prima di usare i comandi di debug, consultare le informazioni importanti sui comandi di debug.

- debug dialer events: visualizza le informazioni di debug sui pacchetti ricevuti su un'interfaccia dialer. Quando sull'interfaccia è abilitato il routing DDR (Dial on Demand Routing), vengono visualizzate anche le informazioni relative alla causa di ciascuna chiamata (detta causa di composizione). Per ulteriori informazioni, vedere le informazioni sull'evento debug dialer nella documentazione dei comandi di debug.

- debug dialer packets: visualizza le informazioni di debug sui pacchetti ricevuti su un'interfaccia dialer. La forma no di questo comando disabilita l'output di debug. Per ulteriori informazioni, vedere le informazioni sui pacchetti dialer di debug nella documentazione sui comandi di debug.

- debug ppp: per visualizzare informazioni sul traffico e gli scambi in una rete interna che implementa il protocollo PPP. La forma no di questo comando disabilita l'output di debug.

[no] debug ppp {packet | negoziazione Errore | | autenticazione}

Per ulteriori informazioni, vedere le informazioni sul debug ppp nella documentazione sui comandi di debug.

- debug isdn event: per visualizzare gli eventi ISDN verificatisi sul lato utente (sul router) dell'interfaccia ISDN. Vengono visualizzati gli eventi ISDN Q.931 (configurazione delle chiamate e disinstallazione delle connessioni di rete ISDN). La forma no di questo comando disabilita l'output di debug.

- debug isdn q931 - Per visualizzare informazioni sulla configurazione delle chiamate e la disinstallazione delle connessioni di rete ISDN (livello 3) tra il router locale (lato utente) e la rete. La forma no di questo comando disabilita l'output di debug. Per ulteriori informazioni, vedere le informazioni su debug isdn q931 nella documentazione sui comandi di debug.

Output di esempio del comando debug

maui-nas-05#debug ppp negotiation

PPP protocol negotiation debugging is on

maui-nas-05#debug ppp chap

PPP authentication debugging is on

maui-nas-05#debug modem

Modem control/process activation debugging is on

maui-nas-05#debug backup

Backup events debugging is on

maui-nas-05#debug dialer

Dial on demand events debugging is on

maui-nas-05#show debug

General OS:

Modem control/process activation debugging is on

Dial on demand:

Dial on demand events debugging is on

Backup:

Backup events debugging is on

PPP:

PPP authentication debugging is on

PPP protocol negotiation debugging is on

maui-nas-05#

*Mar  1 00:03:49.927 UTC: BACKUP(Serial3/0.1): event = primary went down

*Mar  1 00:03:49.927 UTC: BACKUP(Serial3/0.1): changed state to "waiting to back up"

*Mar  1 00:03:51.859 UTC: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial3/0, changed state to down

*Mar  1 00:03:52.863 UTC: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial3/0, changed state to down

!--- Primary Link is down

*Mar  1 00:03:54.927 UTC: BACKUP(Serial3/0.1): event = timer expired

*Mar  1 00:03:54.927 UTC: BACKUP(Serial3/0.1): secondary interface (Dialer1) made active

*Mar  1 00:03:54.927 UTC: BACKUP(Serial3/0.1): changed state to "backup mode"

*Mar  1 00:03:55.663 UTC: As33 DDR: rotor dialout [priority]

*Mar  1 00:03:55.663 UTC: As33 DDR: Dialing cause ip (s=172.22.63.5, d=224.0.0.5)

!--- interesting traffic causes dialout

*Mar  1 00:03:55.663 UTC: As33 DDR: Attempting to dial 10001

!--- Number to be dialed (PRI on maui-nas-02)

*Mar  1 00:03:55.663 UTC: CHAT33: Attempting async line dialer script

*Mar  1 00:03:55.663 UTC: CHAT33: no matching chat script found for 10001

*Mar  1 00:03:55.663 UTC: CHAT33: Dialing using Modem script: d0efault-d0ials0cript & System script: none

!--- using default modem chat script

*Mar  1 00:03:55.663 UTC: CHAT33: process started

*Mar  1 00:03:55.663 UTC: CHAT33: Asserting DTR

*Mar  1 00:03:55.663 UTC: CHAT33: Chat script d0efault-d0ials0cript started

*Mar  1 00:03:56.927 UTC: %LINK-3-UPDOWN: Interface Dialer1, changed state to up

!--- Dialer interface is brought up

*Mar  1 00:03:56.927 UTC: Di1 LCP: Not allowed on a Dialer Profile

*Mar  1 00:03:56.927 UTC: BACKUP(Dialer1): event = primary came up

*Mar  1 00:03:57.271 UTC: Modem 1/0 Mcom: in modem state 'Dialing/Answering'

*Mar  1 00:04:06.671 UTC: Modem 1/0 Mcom: in modem state 'Waiting for Carrier'

*Mar  1 00:04:18.135 UTC: Modem 1/0 Mcom: in modem state 'Connected'

*Mar  1 00:04:18.543 UTC: Modem 1/0 Mcom: CONNECT at 31200/33600(Tx/Rx), V34, LAPM, V42bis, Originate

*Mar  1 00:04:18.599 UTC: CHAT33: Chat script d0efault-d0ials0cript finished, status = Success

*Mar  1 00:04:18.599 UTC: Modem 1/0 Mcom: switching to PPP mode

*Mar  1 00:04:18.599 UTC: TTY33: no timer type 1 to destroy

*Mar  1 00:04:18.599 UTC: TTY33: no timer type 0 to destroy

*Mar  1 00:04:20.599 UTC: %LINK-3-UPDOWN: Interface Async33, changed state to up Dialer statechange to up Async33

!--- Interface Async 33 is changed to state Up

*Mar  1 00:04:20.599 UTC: %DIALER-6-BIND: Interface As33 bound to profile Di1 Dialer call has been placed Async33

*Mar  1 00:04:20.599 UTC: As33 PPP: Treating connection as a callout

*Mar  1 00:04:20.599 UTC: As33 PPP: Phase is ESTABLISHING, Active Open

*Mar  1 00:04:20.599 UTC: Modem 1/0 Mcom: PPP escape map: TX map = FFFFFFFF, Rx map = 0

!--- LCP Negotiation begins

*Mar  1 00:04:20.599 UTC: As33 LCP: O CONFREQ [Closed] id 1 len 25

...

*Mar  1 00:04:22.599 UTC: As33 LCP: O CONFREQ [REQsent] id 2 Len 25

*...

*Mar  1 00:04:22.743 UTC: As33 LCP: I CONFACK [REQsent] id 2 Len 25

...

*Mar  1 00:04:24.599 UTC: As33 LCP: O CONFREQ [ACKrcvd] id 3 Len 25

...

*Mar  1 00:04:24.787 UTC: As33 LCP: I CONFACK [REQsent] id 3 Len 25

...

*Mar  1 00:04:24.795 UTC: As33 LCP: I CONFREQ [ACKrcvd] id 4 Len 25

...

*Mar  1 00:04:24.795 UTC: As33 LCP: O CONFACK [ACKrcvd] id 4 Len 25

...

*Mar  1 00:04:24.795 UTC: As33 LCP: State is Open

!--- LCP negotiation complete

*Mar  1 00:04:24.795 UTC: Modem 1/0 Mcom: PPP escape map: TX map = A0000, Rx map= 0

*Mar  1 00:04:24.799 UTC: As33 PPP: Phase is AUTHENTICATING, by both

*Mar  1 00:04:24.799 UTC: As33 CHAP: Using alternate hostname Maui-backup

*Mar  1 00:04:24.799 UTC: As33 CHAP: O CHALLENGE id 1 Len 32 from "Maui-backup"

*Mar  1 00:04:24.799 UTC: As33 AUTH: Started process 0 pid 51

*Mar  1 00:04:24.939 UTC: As33 CHAP: I CHALLENGE id 2 Len 32 from "maui-nas-02"

*Mar  1 00:04:24.939 UTC: As33 CHAP: Using alternate hostname Maui-backup

*Mar  1 00:04:24.939 UTC: As33 CHAP: O RESPONSE id 2 Len 32 from "Maui-backup"

*Mar  1 00:04:24.955 UTC: As33 CHAP: I RESPONSE id 1 Len 32 from "maui-nas-02"

*Mar  1 00:04:24.955 UTC: As33 CHAP: O SUCCESS id 1 Len 4

*Mar  1 00:04:25.079 UTC: As33 CHAP: I SUCCESS id 2 Len 4

!--- CHAP Authentication successful

*Mar  1 00:04:25.079 UTC: As33 PPP: Phase is UP

!--- IPCP negotiation begins

*Mar  1 00:04:25.079 UTC: As33 IPCP: O CONFREQ [Not negotiated] id 1 Len 10

*Mar  1 00:04:25.079 UTC: As33 IPCP:    Address 172.22.63.5 (0x0306AC163F05)

*Mar  1 00:04:25.087 UTC: As33 IPCP: I CONFREQ [REQsent] id 3 Len 16

*Mar  1 00:04:25.091 UTC: As33 IPCP:    CompressType VJ 15 slots (0x0206002D0F00)

*Mar  1 00:04:25.091 UTC: As33 IPCP:    Address 172.22.83.254 (0x0306AC1653FE)

*Mar  1 00:04:25.091 UTC: As33 IPCP: O CONFREJ [REQsent] id 3 Len 10

*Mar  1 00:04:25.091 UTC: As33 IPCP:    CompressType VJ 15 slots (0x0206002D0F00)

*Mar  1 00:04:25.215 UTC: As33 IPCP: I CONFNAK [REQsent] id 1 Len 10

*Mar  1 00:04:25.215 UTC: As33 IPCP:    Address 172.22.83.41 (0x0306AC165329)

!--- IP address assigned to the dialin client from the address pool

*Mar  1 00:04:25.215 UTC: As33 IPCP: O CONFREQ [REQsent] id 2 Len 4

*Mar  1 00:04:25.219 UTC: As33 IPCP: I CONFREQ [REQsent] id 4 Len 10

*Mar  1 00:04:25.219 UTC: As33 IPCP:    Address 172.22.83.254 (0x0306AC1653FE)

*Mar  1 00:04:25.219 UTC: As33 IPCP: O CONFACK [REQsent] id 4 Len 10

*Mar  1 00:04:25.223 UTC: As33 IPCP:    Address 172.22.83.254 (0x0306AC1653FE)

*Mar  1 00:04:25.331 UTC: As33 IPCP: I CONFACK [ACKsent] id 2 Len 4

*Mar  1 00:04:25.331 UTC: As33 IPCP: State is Open

*Mar  1 00:04:25.331 UTC: As33 DDR: dialer protocol up

*Mar  1 00:04:25.331 UTC: As33 DDR: Call connected, 3 packets unqueued, 3 transmitted, 0 discarded

*Mar  1 00:04:25.331 UTC: Di1 IPCP: Install route to 172.22.83.254

!--- Installing route to loopback address of maui-nas-02

*Mar  1 00:04:26.079 UTC: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Async33, changed state to up

!--- Async connection is up

Informazioni correlate

- Configurazione del server NAS per Basic Dial Access

- Operazioni

- Comandi OSPF

- Configurazione di OSPF

- Supporto tecnico – Cisco Systems