Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Traduzioni dei comandi NextPort to MICA

Comandi EXEC

Comandi di configurazione SPE

Comandi di Port Configuration

Comandi di test e debug

Traduzioni dei comandi da MICA a Nextport

Comandi EXEC

Comandi di configurazione SPE

Comandi di Port Configuration

Test e debug

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento vengono confrontati i comandi Software Port Entity (SPE) con i comandi MICA equivalenti.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Per questo documento, è stato usato un Cisco AS5400 con software Cisco IOS® versione 12.1(4.1)T.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Traduzioni dei comandi NextPort to MICA

Comandi EXEC

Comando

Descrizione

Comandi MICA equivalenti

show spe [slot/spe] [slot/spe]

Per visualizzare lo stato di SPE.

Nessuna

show spe log [reverse] [slot]

Per visualizzare il registro di sistema di SPE.

Nessuna

mostra riepilogo modem spe | [slot/spe] [slot/spe]

Per visualizzare le statistiche della cronologia del servizio modem per gli SPE specificati.

show modem [slot/port]

show spe modem active [slot/spe] [slot/spe]

Per visualizzare le statistiche di tutte le chiamate attive su SPE specifici.

mostra modem

show spe modem csr [[slot/spe] | slot/gamma di velocità] | riepilogo [slot/spe-range]

Per visualizzare la percentuale di riuscita della chiamata (CSR) per la SPE specificata.

Nessuna

show spe modem disconnect-reason [slot[/spe] [slot[/spe]] | [slot [slot] [riepilogo]

Per visualizzare tutti i motivi di disconnessione del modem per gli SPE specificati.

show modem call-stats

show spe modem high speed [slot[/spe] slot[/spe] [summary]

Per visualizzare il numero totale di connessioni negoziate all'interno di ogni modulazione o codec (codec) per un intervallo specifico di SPE.

mostra velocità modem

show spe modem high standard [slot[/spe] slot[/spe] [summary]

Per visualizzare il numero totale di connessioni negoziate all'interno di ogni codec o modulazione elevata per un intervallo specifico di SPE o per tutti gli SPE.

Nessuna

show spe modem low speed [slot[/spe] slot[/spe] [summary]

Visualizzare le velocità di connessione negoziate all'interno di ogni modulazione o codec a bassa velocità per una gamma specifica di SPE o per tutte le SPE.

mostra velocità modem

show spe modem low standard [slot[/spe] slot[/spe] | riepilogo]

Per visualizzare il numero totale di connessioni negoziate all'interno di ogni codec o modulazione bassa per un intervallo specifico di SPE o per tutte le SPE.

Nessuna

show spe version [slot[/spe] slot[/spe]]

Per visualizzare tutte le versioni del firmware MICA e NextPort memorizzate in Flash e il firmware assegnato a ciascuna SPE.

mostra mapping modem

show port modem log [reverse] [slot[/port] slot[/port]

Per visualizzare gli eventi generati dalle sessioni modem.

mostra registro modem

show port operating-status [slot[/port] slot[/port]

Per visualizzare le statistiche della sessione attiva corrente.

show modem operating-status

show port config [slot[/port] slot[/port]

Per visualizzare i parametri di configurazione della sessione attiva corrente.

show modem config

clear spe [slot/spe slot/spe]

Per riavviare tutti gli SPE specificati. Tutte le chiamate saranno distrutte.

Nessuna

clear spe counters [slot[/spe] slot[/spe]]

Per cancellare tutte le statistiche.

cancella contatori modem

clear spe log [slot]

Per cancellare tutte le voci di registro per gli SPE specificati.

cancella registro modem

clear port [slot/port slot/port]

Per attivare Chiudi sessione e non chiudere le porte specificate.

cancellare il modem

clear port log [slot/port] [slot/port]

Per cancellare tutte le voci di registro per le porte specificate.

cancella registro modem

show port modem calltracker [slot[/port] slot[/port]]

Per visualizzare le informazioni sul controllo delle chiamate. Per i dettagli, vedere Miglioramenti Call Tracker Plus ISDN e AAA per Cisco AS5300 e Cisco AS5800.

show modem calltracker

show port modem test [slot[/port] slot[/port]]

Per visualizzare i risultati del test del modem della porta.

show modem test

Comandi di configurazione SPE

Comando

Descrizione

Comandi MICA equivalenti

paese spe

Per impostare il codice paese di sistema.

paese modem

spe log-size

Per impostare il numero massimo di voci di registro per ciascuna porta.

dimensioni del buffer del modem

poll spe [auto | ora][riprova]

Per impostare l'intervallo di polling delle statistiche.

polling modem

call-record spe

Per generare un record di chiamata del modem al termine di ogni chiamata.

modem call-record

spe [slot/spe [slot/spe]]

Per configurare l'SPE.

Già implementato sulle piattaforme AS5300 e AS5800.

busyout

Per occupare normalmente le chiamate attive.

modem busyout

shutdown

Per eliminare tutte le chiamate attive sugli SPE specificati.

arresto del modem

test automatico modem porta

Per attivare la verifica automatica del modem.

test automatico del modem

port modem startup-test

Eseguire un test di avvio su tutti i modem all'avvio del sistema.

test di avvio del modem

aggiornamento firmware [busyout Riavvio | | recupero]

Per specificare il metodo di aggiornamento.

Già implementato sulla piattaforma 5300.

nome file percorso firmware

Per specificare il file del firmware da aggiornare.

Già implementato sulle piattaforme 5300 e 5800.

Comandi di Port Configuration

Comando

Descrizione

Comandi MICA equivalenti

port [slot/porta slot/porta]

Per configurare l'intervallo di porte.

intervallo modem

predefinito [busyout | shutdown]

Per visualizzare il valore del comando al valore predefinito.

soglia busyout predefinita del modem

busyout

Per occupare una porta.

modem busyout

shutdown

Per chiudere una porta.

arresto del modem

Comandi di test e debug

Comando

Descrizione

Comandi MICA equivalenti

debug port modem [manutenzione] [slot[/spe] slot[/spe]]

Per eseguire il debug della manutenzione del modem.

manutenzione debug modem

paese spe di debug

Per visualizzare le informazioni sul paese SPE di gestione delle porte.

Nessuna

debug speed download-maintenance

Per visualizzare la gestione delle porte scaricare la manutenzione.

debug modem mica download

debug spe fm

Per eseguire il debug della gestione del firmware.

manutenzione debug modem

debug spe sm

Per eseguire il debug della macchina a stati SPE.

Nessuna

debug spe modem [errore | statistiche | traccia]

Per visualizzare le statistiche del modem SPE.

debug modem [csm] | traccia]

debug csm modem [group] [slot/spe]

Per visualizzare le informazioni sulle chiamate del modem del modulo di commutazione di chiamata (CSM).

debug modem csm

debug csm busyout

Per visualizzare gli eventi busyout CSM.

debug csm busyout

debug csm neat

Per visualizzare gli eventi ordinati CSM.

debug csm neat

debug nextport bs [api] | cli | dettaglio]

Per eseguire il debug del bootstrap della porta successiva.

Nessuna

debug nextport cli

Per eseguire il test dell'unità CLI (Command Line Interface) NextPort.

Nessuna

debug nextport ddsm [api] comando | |dettaglio | risposta]

Per visualizzare NextPort Digital Data Services Manager.

Nessuna

debug nextport dfc [api] | cli | dettaglio]

Per eseguire il debug di NextPort Dial Feature Card (DFC).

Nessuna

debug nextport est [modulo] api | | dati | rcv]

Per eseguire il debug di NextPort EST.

Nessuna

debug nextport fd

Per eseguire il debug di NextPort Formatter e Dispatcher.

Nessuna

debug nextport gdb

Per eseguire il debug del codice sorgente GDB NextPort.

Nessuna

debug nextport md [api] | callback | errore di fotogramma | init | oir | rx | accelerazione]

Per eseguire il debug del driver del modem NextPort.

Nessuna

debug nextport mm [api] | cli | dettaglio]

Per eseguire il debug di Gestione moduli NextPort.

Nessuna

debug nextport msmgr [comando | dettaglio | risposta]

Per eseguire il debug di NextPort modem service manager.

Nessuna

debug nextport np-address

Per completare la conversione dell'indirizzo da slot/port a NextPort.

Nessuna

debug nextport secondaryq

Per eseguire il debug della coda secondaria dei messaggi di controllo.

debug modem oob

debug nextport siglib [comando | dettaglio | risposta]

Per eseguire il debug della libreria del servizio di segnalazione NextPort.

Nessuna

debug nextport spe [api] | cli | dettaglio]

Per eseguire il debug di NextPort SPE Manager.

Nessuna

debug nextport ssm [api] comando | | dettaglio | oir | risposta]

Per eseguire il debug della sessione Nextport e di Service Manager.

Nessuna

testare nextport Bs [crash_info | keepalive]

Per eseguire il test dello unit test del bootstrap.

Nessuna

provare l'api ddsm nextport [get-llc-parameters] | get-state | set-ppp-escape-map]

Per eseguire il test dell'API (Application Programming Interface) Cisco IOS NextPort DSM.

Nessuna

testare il comando nextport ddsm [get-llc-parameters] | get-running-parms | get-state | set-ppp-escape-map]

Per verificare i messaggi del comando DSM NextPort.

Nessuna

test nextport EST [add | cmdnak | elimina | eccedenza | letta | in tempo reale | relazioni | traccia | scritto]

Per eseguire il test dell'impianto di unit test di EST Manager.

Nessuna

test nextport mm [add | paese | arresto anomalo | elimina | scaricato | hiirq | keep-alive | loirq | nak 1 | nak2 | chiodo3 | no | norestart | eccedenza | qfail | qok | relazioni | ripristina | riavvia runtime | | secondaryq]

Per eseguire il test della struttura di test di Module Manager.

Nessuna

test indirizzo NP nextport <1-6>

Per modificare il numero di sessioni per SPE.

Nessuna

verifica soglia di ripristino nextport <1-10>

Per verificare il numero di errori che attiva il ripristino.

Nessuna

test nextport set [dfc] Modulo | porta | slot | | spe] numero

Per impostare i parametri di test.

Nessuna

testare nextport siglib [api] comando |]

Per eseguire il test della funzionalità unit test della libreria di segnalazione.

Nessuna

verificare le informazioni spesm nextport [buffer] | circa [slot[/spe]

Per eseguire il test dei comandi di test di SPE SM.

Nessuna

testare nextport ssm [api] | richiamata comando | | set [parametri di base] | blocca-abilita | conteggio-parametri | tipo-servizio]

Per eseguire il test dell'impianto unit test.

Nessuna

prova porta modem back-to-back slot/slot spe/spe

Eseguire test back-to-back del modem.

test del modem back-to-back slot/port slot/port

test oir [slot <1-8> [insert] | rimuovi]]

Per verificare la simulazione OIR (Online Insertion and Removal).

Nessuna

busyout <numero slot>

Per eseguire il test della rimozione OIR.

Nessuna

Traduzioni dei comandi da MICA a Nextport

Comandi EXEC

Comando

Descrizione

Comandi NextPort equivalenti

show modem [slot/port]

Per visualizzare le statistiche della cronologia del servizio modem per gli SPE specificati.

mostra riepilogo modem spe | [slot/spe] [slot/spe]

mostra modem

Per visualizzare le statistiche di tutte le chiamate attive su SPE specifici.

show spe modem active [slot/spe] [slot/spe]

show modem call-stats

Per visualizzare tutti i motivi di disconnessione del modem per gli SPE specificati.

show spe modem disconnect-reason [slot[/spe] [slot[/spe]] | [slot [slot] [riepilogo]

mostra velocità modem

Per visualizzare il numero totale di connessioni negoziate all'interno di ogni modulazione o codec (codec) per un intervallo specifico di SPE.

show spe modem high speed [slot[/spe] slot[/spe] [summary]

mostra velocità modem

Visualizzare le velocità di connessione negoziate all'interno di ogni modulazione o codec a bassa velocità per una gamma specifica di SPE o per tutte le SPE.

show spe modem low speed [slot[/spe] slot[/spe] [summary]

mostra mapping modem

Per visualizzare tutte le versioni del firmware MICA e NextPort memorizzate in Flash e il firmware assegnato a ciascuna SPE.

show spe version [slot[/spe] slot[/spe]]

mostra registro modem

Per visualizzare gli eventi generati dalle sessioni modem.

show port modem log [reverse] [slot[/port] slot[/port]]

show modem operating-status

Per visualizzare le statistiche della sessione attiva corrente.

show port operating-status [slot[/port] slot[/port]

show modem config

Per visualizzare i parametri di configurazione della sessione attiva corrente.

show port config [slot[/port] slot[/port]

cancella contatori modem

Per cancellare tutte le statistiche.

clear spe counters [slot[/spe] slot[/spe]]

cancella registro modem

Per cancellare tutte le voci di registro per gli SPE specificati.

clear spe log [slot]

cancellare il modem

Per attivare la chiusura e non la chiusura sulle porte specificate.

clear port [slot/port slot/port]

cancella registro modem

Per cancellare tutte le voci di registro per le porte specificate.

clear port log [slot/port] [slot/port]

show modem calltracker

Per visualizzare le informazioni sul controllo delle chiamate. Per ulteriori informazioni, vedere Miglioramenti Call Tracker Plus ISDN e AAA per Cisco AS5300 e Cisco AS5800.

show port modem calltracker [slot[/port] slot[/port]]

show modem test

Per visualizzare i risultati del test del modem della porta.

show port modem test [slot[/port] slot[/port]]

Comandi di configurazione SPE

Comando

Descrizione

Comandi NextPort equivalenti

paese modem

Per impostare il codice paese di sistema.

paese spe

dimensioni del buffer del modem

Per impostare il numero massimo di voci di registro per ciascuna porta.

spe log-size

polling modem

Per impostare l'intervallo di polling delle statistiche.

poll spe [auto | ora][riprova]

modem call-record

Per generare un record di chiamata del modem al termine di ogni chiamata.

call-record spe

(già implementato sulle piattaforme AS5300 e AS5800). spe [slot/spe slot/spe]

Per configurare l'SPE.

spe [slot/spe [slot/spe]]

modem busyout

Per ordinare con eleganza le chiamate attive.

busyout

arresto del modem

Per eliminare tutte le chiamate attive sugli SPE specificati.

shutdown

test automatico del modem

Per attivare la verifica automatica del modem.

test automatico modem porta

test di avvio del modem

Eseguire un test di avvio su tutti i modem all'avvio del sistema.

port modem startup-test

aggiornamento firmware [busyout Riavvio | | recovery] (già implementato sulla piattaforma 5300).

Per specificare il metodo di aggiornamento.

aggiornamento firmware [busyout Riavvio | | recupero]

nome file posizione firmware (già implementato sulle piattaforme 5300 e 5800).

Per specificare il file del firmware da aggiornare.

nome file percorso firmware

Comandi di Port Configuration

Comando

Descrizione

Comandi NextPort equivalenti

intervallo modem

Per configurare l'intervallo di porte.

port [slot/porta slot/porta]

busyout modem predefinito

Per visualizzare il valore del comando al valore predefinito.

predefinito [busyout | shutdown]

modem busyout

Per occupare una porta.

busyout

arresto del modem

Per chiudere una porta.

shutdown

Test e debug

Comando

Descrizione

Comandi NextPort equivalenti

manutenzione debug modem

Per eseguire il debug della manutenzione del modem.

debug port modem [manutenzione] [slot[/spe] slot[/spe]]

debug modem mica download

Per visualizzare la gestione delle porte scaricare la manutenzione.

debug speed download-maintenance

manutenzione debug modem

Per eseguire il debug della gestione del firmware.

debug spe fm

debug modem [csm] | traccia]

Per visualizzare le statistiche del modem SPE.

debug spe modem [errore | statistiche | traccia]

debug modem csm

Per visualizzare le informazioni sulle chiamate del modem del modulo di commutazione di chiamata (CSM).

debug csm modem [group] [slot/spe]

debug csm busyout

Per visualizzare gli eventi busyout CSM.

debug csm busyout

debug csm neat

Per visualizzare gli eventi ordinati CSM.

debug csm neat

debug modem oob

Per eseguire il debug della coda secondaria dei messaggi di controllo.

debug nextport secondaryq

test del modem back-to-back slot/port slot/port

Eseguire test back-to-back del modem.

prova porta modem back-to-back slot/slot spe/spe

Informazioni correlate

- Pagina di supporto per la tecnologia di composizione

- Gestione dei servizi porta sul server Cisco AS5400 Universal Access

- Gestione e risoluzione dei problemi di Universal Port Dial Feature Card

- Supporto tecnico – Cisco Systems