Sommario

Introduzione

Conferma dell'unità nel pacchetto di supporto storfs

Convalida informazioni dal sistema HX

Mappatura dell'unità all'host

Mappatura del numero di serie dell'unità su UCS tramite UCSM sam_techsupportinfo

Convalida informazioni dal sistema UCS

Per controllare tramite GUI

Per controllare tramite CLI

Introduzione

In questo documento viene illustrato come mappare un'unità presente nella lista nera in HX all'unità in UCS. Ciò consente di risolvere i problemi, identificando l'unità e il PID dell'unità presenti nella lista nera in un ambiente Hyperflex.  Per questo processo saranno necessari sia il registro HX che il registro UCS. In alternativa, è possibile eseguire i comandi forniti su un sistema live dopo che il protocollo SSH è stato collegato al dispositivo.

Conferma dell'unità nel pacchetto di supporto storfs

/var/log/springpath/diskslotmap-v2.txt

1.2.1:55cd2e414d9c5754:Intel:INTEL_SSDSC2BX016T4K:BTHC702104YY1P6PGN:G201CS01:SATA:SSD:1526185:Inactive:/dev/sdc 1.2.2:5000c50093bb784b:SEAGATE:ST1200MM0088:Z401A1Q00000C732VC38:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdd

1.2.3:5000c50093bb79e3:SEAGATE:ST1200MM0088:Z401A1R50000C731NZPQ:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sde

1.2.4:5000c50093bb44fb:SEAGATE:ST1200MM0088:Z4019TBD0000C734EDN2:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdf

1.2.5:5000c50098c02517:SEAGATE:ST1200MM0088:S402MYZ30000E711CNZS:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdg

1.2.6:5000c50093aef283:SEAGATE:ST1200MM0088:Z4017Z8S0000C7332TP0:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdh

1.2.7:5000c50093aed897:SEAGATE:ST1200MM0088:Z401756R0000C732SZXS:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdi

1.2.8:5000c50093afdc97:SEAGATE:ST1200MM0088:Z40185SK0000C7332WWZ:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdj

1.2.9:5000c50093affc0f:SEAGATE:ST1200MM0088:Z4016WGF0000C7323GJD:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdk

1.2.10:5000c50093bb1133:SEAGATE:ST1200MM0088:Z4019WEB0000C734EGAF:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdl

1.2.11:5000c50093bb6487:SEAGATE:ST1200MM0088:Z401A2FR0000C734HM49:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdm

1.2.12:5000c50093bb6db7:SEAGATE:ST1200MM0088:Z401A22C0000C734HPDP:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdn

1.2.13:5000c50093bb403f:SEAGATE:ST1200MM0088:Z4019TCV0000C734EF4S:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdo

1.2.14:5000c50093bb6633:SEAGATE:ST1200MM0088:Z401A2C40000C734HQF5:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdp

1.2.15:5000c50093bb4423:SEAGATE:ST1200MM0088:Z4019TBR0000C734EDLY:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdq

1.2.16:5000c50093bb75ff:SEAGATE:ST1200MM0088:Z401A1SC0000C734HMBL:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdr

1.2.17:5000c50093a66f67:SEAGATE:ST1200MM0088:Z4016C2Y0000C7324EPZ:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sds

1.2.18:5000c50093a67813:SEAGATE:ST1200MM0088:Z4016RC20000C7324GS4:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdt

1.2.19:5000c50093a695db:SEAGATE:ST1200MM0088:Z4016PWY0000C732A8DR:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdu

1.2.20:5000c50093a675b7:SEAGATE:ST1200MM0088:Z4016RP30000C7323J1C:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdv

1.2.21:5000c50093a662c7:SEAGATE:ST1200MM0088:Z4016BME0000C727L0BG:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdw

1.2.22:5000c50093a68ac7:SEAGATE:ST1200MM0088:Z4016QHP0000C732ADRB:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdx

1.2.23:5000c50093a66597:SEAGATE:ST1200MM0088:Z4016BGP0000C7324JEL:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdy

1.2.24:5000c50093a686eb:SEAGATE:ST1200MM0088:Z4016BA50000C7323HYD:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdz

/cmds_output/stcli_node_list.txt ...

----------------------------------------

blacklistCount: 1

medium: solidstate

capacity: 1.3T

state: blacklisted <<<<<<

version: 0

entityRef:

type: disk

id: 55cd2e414d9c5754:0000000000000000

usage: caching

lastModifiedTime: 1539801326000

usedCapacity: 164.0M

----------------------------------------

Passaggio 1. Nell'output di /var/log/springpath/diskslotmap-v2.txt, verificare che un disco sia "Inactive". Prendere nota dello slot del disco, dell'ID del disco, del modello del fornitore e del numero di serie del disco.

Passaggio 2. Nell'output di /cmds_output/stcli_node_list.txt verificare che l'unità sia in blacklist e corrisponda all'ID ottenuto nel Passaggio 1 sopra.

Convalida informazioni dal sistema HX

Sarà necessario eseguire questi comandi sul sistema attivo e quindi seguire i passaggi HX corrispondenti sopra riportati

cat /var/log/springpath/diskslotmap-v2.txt

stcli node list

Mappatura dell'unità all'host

Passaggio 1. Il primo passaggio consiste nell'ottenere l'identificatore del disco non riuscito da HX Connect.

Passaggio 2. Utilizzare il comando cat stevents.log e grep per l'identificatore del disco per ottenere l'ID del nodo.

Passaggio 3. Eseguire "stcli cluster info | less" per far corrispondere l'identificatore del nodo all'indirizzo IP dell'host.

cat /var/log/springpath/stevents.logs | grep 55cd2e414d9c5754

2016-06-13 22:22:55,657 INFO Event Posted Successfully: DiskFailedEvent, Disk 55cd2e414d9c5754:0000000000000000 on node 1276a402564d0cb9:995b4d5ec32beabc failed, 1465856569490

Stcli cluster info | less

stNodes:

----------------------------------------

type: node

id: 5a2595a9-1678-9343-9351-e854cc98d027

name: 172.X.X.193

----------------------------------------

type: node <<<<<<     id: 1276a402564d0cb9:995b4d5ec32beabc     name: 172.X.X.194

----------------------------------------

type: node

id: ba8f98a6-09da-2440-9609-50d91a241c86

name: 172.X.X.192

----------------------------------------

type: node

id: be108c11-3584-0b49-94d2-18ca9e6543da

name: 172.X.X.195

----------------------------------------

Mappatura del numero di serie dell'unità su UCS tramite UCSM sam_techsupportinfo

`show server inventory expand`

Server 1:

...

Local Disk 1:

Product Name: 1.6TB 2.5 inch Enterprise performance 6G SATA SSD (3X  endurance)

PID: UCS-SD16TB12S3-EP

VID: V01

Vendor: ATA

Model: INTEL SSDSC2BX016T4K <<<<<<

Vendor Description: Intel

Serial: BTHC652200H01P6PGN <<<<<<

HW Rev: 0

Block Size: 512

Blocks: 3125626880

Operability: Operable

Oper Qualifier Reason: N/A

Presence: Equipped

Size: 1526185

Drive State: Unconfigured Good

Power State: Active

Link Speed: 6 Gbps

Device Version: CS01

Device Type: SSD

Thermal: N/A

In sam_techsupportinfo, cercare il numero di serie (dal passaggio 1 riportato sopra). Da qui cercare l'unità guasta e ottenere il PID Cisco da essa. Se si desidera visualizzare il server in cui è installato dal lato UCS, è necessario scorrere verso l'alto i registri fino a raggiungere il numero e le informazioni del server. Da questo output è inoltre possibile ottenere il resto della configurazione del server.

Convalida informazioni dal sistema UCS

È necessario verificare l'indirizzo IP dell'UCSM tramite l'interfaccia utente di UCSM o il protocollo SSH ed eseguire i comandi riportati di seguito, quindi seguire la procedura UCS descritta sopra.

Per controllare tramite GUI

Passare a UCSM > Server X > Inventario > Archiviazione > Dischi > Espandi tutto > Colonna numero di serie

Per controllare tramite CLI

Per visualizzare l'inventario di tutti i server

HX-UCSM-B# show server inventory storage detail

Oppure, se si conosce il server su cui si desidera espandere l'inventario

HX-UCSM-B# scope server 1

HX-UCSM-B /server # show inventory storage detail