Sommario

Introduzione

Quali sono le opzioni per ridestinare i server HyperFlex come normali server UCS gestiti tramite FI o standalone?

Unità

Product-ID o PID

Personalità M6

Per server gestiti da UCSM

Per i server standalone (HX Edge o già convertiti in server standalone)

Supporto

Modalità Intersight Management e Intersight Managed

Introduzione

Questo documento descrive le opzioni per riutilizzare i server HyperFlex per scopi diversi se si decide di abbandonare la piattaforma HyperFlex. Questo vale per i nodi UCS (Unified Computing System) in cluster HyperFlex (HX) standard, cluster di estensione e cluster di bordi.

Quali sono le opzioni per ridestinare i server HyperFlex come normali server UCS gestiti tramite FI o standalone?

È possibile utilizzare i server HyperFlex come server UCS standard con le seguenti avvertenze:

Unità

In HyperFlex, la macchina virtuale del controller di storage si occupa della gestione dei dischi e della ridondanza in modalità pass-through. I nodi HX vengono forniti con un controller di disco HBA (Host Bus Adapter) SAS (Serial-Attached SCSI), il che significa che i dischi vengono offerti al sistema operativo come JBOD (Just a Bunch of Disks) e che la ridondanza dei dischi deve essere gestita a livello del sistema operativo.

In un nodo HyperFlex sono installati più tipi di unità, pertanto è opportuno tenere presente questo aspetto per quanto riguarda il caso di utilizzo e l'ordine di avvio.

- Pulizie

- Capacità

- Cache

- Avvio/sistema (scheda SD su M4, SSD M.2 su M5 e M6)

Product-ID o PID

Poiché i nodi M4 e M5 HyperFlex hanno PID diversi, è possibile che non vengano visualizzati in una matrice di compatibilità per il prodotto per cui si intende utilizzare il server. In generale, i server sono uguali alla variante UCS (Unified Computing System) della stessa generazione e dello stesso tipo.

Per il supporto completo di alcuni prodotti sono necessari HBA (Host Bus Adapter) e unità specifici.

Personalità M6

Prima di prendere in considerazione la possibilità di riutilizzare i server HX basati su M6, è opportuno parlare con il proprio account manager, in quanto esistono opzioni per la conversione di questi nodi nella soluzione Cisco Compute Hyperconverged con Nutanix.

Se utilizzati come server HyperFlex, i server M6 hanno una personalità server impostata. Non vengono forniti con un PID diverso per i server M4 e M5.

Per resettare o cancellare la personalità, è possibile utilizzare i passaggi indicati.

Per server gestiti da UCSM

1. SSH (Secure Shell) nell'indirizzo IP di UCS Manager (UCS Manager)

2. Accedere al server specifico:

UCS-A# scope server <server-num>

3. Accede alla personalità. Per impostazione predefinita, questa impostazione è 1 per il server HX:

UCS-A/server # scope personality 1

4. Se lo si desidera, verificare la personalità attualmente impostata:

UCS-A/server/personality # show

5. Cancella la personalità:

UCS-A/server/personality # clear personality

6. Confermare e salvare le modifiche:

UCS-A /org/service-profile* # commit-buffer

Per i server standalone (HX Edge o già convertiti in server standalone)

1. SSH nell'indirizzo IP del Cisco Integrated Management Controller (CIMC).

2. Chassis Scope

C240-M6-01-CIMC# scope chassis

3. Cancella la personalità:

C240-M6-01-CIMC /chassis # clear-personality ?

<Personality Name> Name of personality to delete. Leave Empty if all personalities needs to be deleted

Supporto

L'hardware UCS rimane supportato in garanzia o sotto contratto.

Tenete presente che i nodi HX basati su M4 sono stati esclusi dal supporto il 12 marzo 2024.

Intersight Management e Intersight Managed Mode

I server HyperFlex M6 possono essere ridestinati all'uso in modalità Intersight Managed Mode (IMM) o come server autonomi gestiti Intersight senza ulteriori limitazioni, dopo aver cancellato la personalità HX come spiegato sopra.

I server HyperFlex M5 non possono essere ridestinati all'utilizzo in IMM ma possono essere utilizzati come server gestiti Intersight standalone. Alcune operazioni, come l'aggiornamento del firmware e l'installazione del sistema operativo, verranno bloccate da Intersight per i server con PID HX. Tuttavia, queste operazioni possono essere eseguite direttamente da CIMC.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle domande frequenti sulla fine del ciclo di vita di Cisco HyperFlex.