Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Log In per MVS

Determinare se TCP/IP è in esecuzione

Opzione 1 - Comando Visualizza attivo (DA)

Opzione 2 - Visualizzare la voce di comando da una console TSO

Modifica e sfoglia profilo TCP/IP

Determinare se CHPID è in linea

Verifica della connessione dei percorsi

Verifica della disponibilità online dei dispositivi

Varia CHPID online o offline

Varia percorso online o offline

Varia dispositivo online o offline

Controlla stato del CIP

Informazioni correlate

Introduzione

Questo documento fornisce le linee guida per la configurazione di Multiple Virtual Storage (MVS) e OS/390.

Prerequisiti

Requisiti

Non sono previsti prerequisiti specifici per questo documento.

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Log In per MVS

Per accedere a MVS, effettuare le seguenti operazioni:

Nella maggior parte dei casi, il prompt di accesso iniziale è simile al seguente:

IKJ56700A ENTER USERID - CEMVS1

1. Immettere l'ID utente utilizzato per la sessione quando viene visualizzato il prompt.

2. Immettere solo la password e premere Invio quando viene visualizzato il pannello di accesso TSO (Time Sharing Option Extensions/E) mostrato di seguito:

-------------------------------------------------------------------------------

------------------------------- TSO/E LOGON -----------------------------------

Enter LOGON parameters below:

Userid    ===> CEMVS1

Password  ===>

Procedure ===> IKJACCNT

Acct Nmbr ===>

Size      ===> 4096

Perform   ===>

Command   ===>

Enter an 'S' before each option desired below:

-Nomail         -Nonotice        -Reconnect        -OIDcard

PF1/PF13 ==> Help    PF3/PF15 ==> Logoff    PA1 ==> Attention    PA2 ==> Reshow

----------------------------------------------------------------------------------

Immettere un punto interrogativo (?) in qualsiasi campo per richiedere informazioni della Guida sensibili al contesto.

3. Selezionare un'opzione.

Per effettuare una selezione, digitare l'etichetta di riferimento di un pannello dopo il prompt dei comandi ("Select Option ===>") e premere Invio.

-------------------------------------------------------------------------------

BIG COMPANY INC. INFORMATION SERVICES

Select Option ===>

--- PDF Functions ---       --- Local Functions ---     - End User Functions -

0   Parms                  L0   SMP/E                  U0   Info Center

1   Browse                 L1   IPCS                   U1   NetView Inst. Facl.

2   Edit                   L2   SDSF

3   Utilities              L3   ISMF

4   Foreground             L4   Info Center (Admin)

5   Batch                  L5   Hardware Definition

6   Command                L6   APPC/MVS Admin

7   Dialog Test            L7   TPNS

8   LM Utilities

10  SCLM

C   Changes

T   Tutorial

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=RFIND     F6=RCHANGE

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT

-------------------------------------------------------------------------------

Nota: le istruzioni in questo documento si basano su questo primo pannello, che è il pannello visualizzato nella maggior parte delle implementazioni.

Questo e gli altri pannelli del TSO possono variare notevolmente. Tuttavia, variano da negozio a negozio. Se non si trovano opzioni simili a quelle elencate in Funzioni PDF nel pannello illustrato al punto 3 di Log In to MVS, cercare una scelta nel pannello denominata PDF o ISPF e selezionarla.

Nota: se le selezioni dei tasti Funzione Programma (PF) mostrate nella parte inferiore del pannello al punto 3 di Log In to MVS non vengono visualizzate nel pannello, digitare PFSHOW ON sulla riga di comando e premere Invio per attivarle.

Per tornare a questo primo pannello dopo essere passati ad altri pannelli, premete F3 o il tasto PF corrispondente a "End". Ogni volta che premete il tasto Fine PF, spostatevi indietro di un pannello.

Determinare se TCP/IP è in esecuzione

Per determinare se il protocollo TCP/IP è in esecuzione, effettuare le seguenti operazioni.

1. Dal primo pannello, selezionare l'opzione SDSF per accedere ai pannelli SDSF (System Display and Search Facility). In questo esempio, selezionare L2.

Nota: se il negozio non utilizza SDSF, potrebbe essere disponibile un'opzione per la funzione IOF (Interactive Operator Facility). L'implementazione di IOF è simile a SDSF.

-------------------------------------------------------------------------------

BIG COMPANY INC. INFORMATION SERVICES

Select Option ===> L2

--- PDF Functions ---       --- Local Functions ---     - End User Functions -

0   Parms                  L0   SMP/E                  U0   Info Center

1   Browse                 L1   IPCS                   U1   NetView Inst. Facl.

2   Edit                   L2   SDSF

3   Utilities              L3   ISMF

4   Foreground             L4   Info Center (Admin)

5   Batch                  L5   Hardware Definition

6   Command                L6   APPC/MVS Admin

7   Dialog Test            L7   TPNS

8   LM Utilities

10  SCLM

C   Changes

T   Tutorial

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=RFIND     F6=RCHANGE

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT

-------------------------------------------------------------------------------

Il pannello del menu SDSF è la schermata successiva visualizzata.

-------------------------------------------------------------------------------

V1R3M3 ------------------  SDSF PRIMARY OPTION MENU  --------------------------

COMMAND INPUT ===>                                            SCROLL ===> PAGE

Type an option or command and press Enter.

LOG       - Display the system log

DA        - Display active users of the system

I         - Display jobs in the JES2 input queue

O         - Display jobs in the JES2 output queue

H         - Display jobs in the JES2 held output queue

ST        - Display status of jobs in the JES2 queues

PR        - Display JES2 printers on this system

INIT      - Display JES2 initiators on this system

TUTOR     - Short course on SDSF (ISPF only)

END       - Exit SDSF

Licensed Materials - Property of IBM

5665-488 (C) Copyright IBM Corp. 1981, 1992. All rights reserved.

US Government Users Restricted Rights - Use, duplication or

disclosure restricted by GSA ADP Schedule Contract with IBM Corp.

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=IFIND     F6=FIND '-

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT    F12=RETRIEVE

-------------------------------------------------------------------------------

2. Per determinare se il protocollo TCP/IP è in esecuzione, scegliere una delle seguenti opzioni:

- Opzione 1 - Comando Visualizza attivo (DA)

- Opzione 2 - Visualizzare la voce di comando da una console TSO

Opzione 1 - Comando Visualizza attivo (DA)

È possibile visualizzare i processi TCP/IP attivi per determinare se TCP/IP è in esecuzione. Attenersi alla procedura seguente:

1. Selezionare DA per visualizzare gli utenti attivi del sistema.

2. Quando viene visualizzato il pannello DA, immettere il prefisso tcpip* nella riga di input del comando.

In questo modo l'elenco viene filtrato in modo da visualizzare solo i processi TCP/IP. Se sono in esecuzione più stack TCP/IP, vengono elencate più voci. Se non viene visualizzata alcuna voce, è possibile che il protocollo TCP/IP non sia in esecuzione. Non ci sono restrizioni alla convenzione di denominazione dello stack TCP, quindi può essere eseguito con un nome diverso.

-------------------------------------------------------------------------------

SDSF DA CPAC  PAGING    1  SIO    19  CPU  96%         LINE 1-1 (1)

COMMAND INPUT ===> prefix tcpip*                               SCROLL ===> PAGE

NP JOBNAME  STEPNAME PROCSTEP JOBID    OWNER    C POS DP PGN REAL PAGING    SIO

TCPIP    TCPIP    TCPIP    STC05793 ++++++++   NS  71   5  483   0.00   0.00

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=IFIND     F6=FIND '-

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT    F12=RETRIEVE

-------------------------------------------------------------------------------

Opzione 2 - Visualizzare la voce di comando da una console TSO

È possibile visualizzare l'output del comando da una console TSO per determinare se TCP/IP è in esecuzione. Attenersi alla procedura seguente:

1. Selezionare Log per visualizzare il file di log del sistema (syslog).

Viene visualizzata una schermata simile alla seguente:

-------------------------------------------------------------------------------

SDSF SYSLOG   5636.109 CPAC DATE 12/08/94 LINE   1,240  COLUMNS   1  80

COMMAND INPUT ===>                                            SCROLL ===> PAGE

N 0000000 CPAC     94342 12:59:21.24 STC05835 00000010  ITP050I NO NETWORKS INIT

N 4000000 CPAC     94342 12:59:22.67          00000001  IST530I  AM GBIND   PEND

N 4000000 CPAC     94342 12:59:22.69          00000001  IST1051I  EVENT CODE = 0

N 4000000 CPAC     94342 12:59:22.71          00000010  IST1062I  EVENT ID = 000

N 4000000 CPAC     94342 12:59:22.76          00000001  IST314I  END

NC0000000 CPAC     94342 12:59:52.97 TSU05843 00000210  F TCPIP,DFLTAPPL,TSO

N 4040000 CPAC     94342 12:59:53.35 STC05793 00000010  MVPMVP079I MVP Default A

N 4000000 CPAC     94342 13:00:20.47 STC05849 00000010  ERB101I ZZ : REPORT AVAI

N 4040000 CPAC     94342 13:01:01.11          00000010  CSV210I LIBRARY LOOKASID

N 0200000 CPAC     94342 13:01:35.64 TSU05843 00000010  $HASP150 MILROY2  OUTGRP

N 0200000 CPAC     94342 13:01:50.54          00000010  $HASP160 PRT1     INACTI

N 4000000 CPAC     94342 13:02:25.26          00000001  IST530I  AM GBIND   PEND

N 4000000 CPAC     94342 13:02:25.36          00000001  IST1051I  EVENT CODE = 0

N 4000000 CPAC     94342 13:02:27.49          00000010  IST1062I  EVENT ID = 000

N 4000000 CPAC     94342 13:02:27.53          00000001  IST314I  END

N 4000000 CPAC     94342 13:03:01.88          00000001  IST590I  CONNECTIN  ESTA

N 0000000 CPAC     94342 13:03:12.44 TSU05843 00000210  IEA630I  OPERATOR MILROY

NC0000000 CPAC     94342 13:03:15.24 MILROY2  00000210  F T,Q

NR0000000 CPAC     94342 13:03:16.04 TSU05843 00000010  IEE345I MODIFY   AUTHORI

N 4000000 CPAC     94342 13:03:28.44          00000010  IST380I  ERROR FOR ID =

0100000 CPAC     00.18.50 STC05659 @05 ITP904E ITPECHO: ENTER NEW PARMS, 'U' OR

8000000 CPAC     19.56.40          *04 DSI803A CNM01    REPLY INVALID. REPLY WIT

******************************** BOTTOM OF DATA ********************************

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=IFIND     F6=FIND '-

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT    F12=RETRIEVE

-------------------------------------------------------------------------------

2. Per visualizzare i messaggi del sistema, premere F11 o il tasto PF per "Destra".

Il syslog conserva una registrazione di tutti i messaggi di sistema e dell'output dei comandi inviati alla console dell'operatore. Se la riga *** Bottom of Data *** non viene visualizzata, digitare M al prompt di input dei comandi e premere il tasto PF per "Down" (in questo caso, F8).

3. Al termine, usare il comando /D A,L al prompt di input. È necessario includere la barra [/] che precede la barra.

Con questo comando vengono visualizzati tutti i processi in esecuzione nel sistema MVS.

4. La schermata syslog non si aggiorna automaticamente; premere il tasto PF per "Giù" (in questo caso, F8) fino a visualizzare l'output del comando display.

L'output è simile al seguente:

-------------------------------------------------------------------------------

SDSF SYSLOG   5636.109 CPAC DATE 12/08/94 LINE   1,240  COLUMNS   1  80

COMMAND INPUT ===>                                            SCROLL ===> PAGE

0210  D A,L

0010  IEE114I 13.04.13 94.342 ACTIVITY 884

0010   JOBS     M/S    TS USERS    SYSAS    INITS   ACTIVE/MAX VTAM     OAS

0010  00001    00016    00012      00018    00009    00012/00025       00000

0010   LLA      LLA      LLA      NSW  S  CNMNET   CNMNET   NET      NSW  S

0010   VLF      VLF      VLF      NSW  S  CNMPROC  CNMPROC  NETVIEW  NSW  S

0010   CNMPSSI  CNMPSSI  NETVIEW  NSW  S  APPC     APPC     APPC     NSW  S

0010   ASCH     ASCH     ASCH     NSW  S  JES2     JES2     IEFPROC  NSW  S

0010   TSO      TSO      STEP1    OWT  S  TPNSECHO TPNSECHO ITPECHO  OWT  S

0010   TPNSECHS TPNSECHS ITPECHO  OWT  S  TCPIP    TCPIP    TCPIP    NSW  S

0010   FTPSERVE FTPSERVE FTPSERVE NSW  S  TPNS2    T        GO       IN   S

0010   RMF      RMF      IEFPROC  NSW  S  RMFGAT   RMFGAT   IEFPROC  NSW  S

0010   ACCEPT   S1                IN   J

0010  CISCO02 OWT      LARRYP  OWT      LEP01   OWT      DSHIM   OWT

0010  VRAWAT  OWT      CISCO03 OWT      GLENN   OWT      CISCO06 OWT

0010  MILROY2 OWT      MURRAY1 OWT      CEMVS1  OWT      MURRAY2 OWT

******************************** BOTTOM OF DATA ********************************

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=IFIND     F6=FIND '-

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT    F12=RETRIEVE

-------------------------------------------------------------------------------

È possibile verificare che TCP/IP è in esecuzione nel computer.

L'utilizzo di questo metodo per ottenere informazioni sul sistema è simile a quello della console di sistema. Tuttavia, affinché i comandi utilizzati con questo metodo vengano riflessi nel sistema, è necessario che siano preceduti da una barra (/). Inoltre, la schermata non si aggiorna automaticamente con questo metodo.

Modifica e sfoglia profilo TCP/IP

Per modificare il profilo TCP/IP, è necessario conoscere le seguenti informazioni:

- Qual è il nome del set di dati per il profilo TCP/IP?

- Il set di dati del profilo TCP/IP è catalogato? In caso contrario, qual è il numero di serie del volume (VOLSER) del dispositivo di archiviazione ad accesso diretto (DASD) su cui si trova?

- Si dispone dell'autorizzazione per modificare il profilo TCP/IP?

Tenendo conto di quanto sopra, è possibile procedere come segue:

1. Selezionare l'opzione 3 per passare al pannello Utilità, quindi selezionare l'opzione 4 per passare al pannello Utilità elenco set di dati.

Il pannello ha un aspetto simile al seguente:

-------------------------------------------------------------------------------

--------------------------- DATA SET LIST UTILITY -----------------------------

OPTION  ===>

blank - Display data set list *          P  - Print data set list

V     - Display VTOC information only    PV - Print VTOC information only

Enter one or both of the parameters below:

DSNAME LEVEL  ===>

VOLUME        ===>

INITIAL DISPLAY VIEW     ===> VOLUME   (VOLUME,SPACE,ATTRIB,TOTAL)

CONFIRM DELETE REQUEST   ===> YES      (YES or NO)

* The following line commands will be available when the list is displayed:

B - Browse data set      C - Catalog data set      F - Free unused space

E - Edit data set        U - Uncatalog data set    = - Repeat last command

D - Delete data set      P - Print data set

R - Rename data set      X - Print index listing

I - Data set information M - Display member list

S - Information (short)  Z - Compress data set     TSO cmd, CLIST or REXX exec

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=IFIND     F6=FIND '-

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT    F12=RETRIEVE

-------------------------------------------------------------------------------

Il nome del set di dati specificato per il profilo TCP/IP è costituito da qualificatori di nomi di set di dati separati da punti (.). Si consideri che i primi qualificatori sono directory e l'ultimo qualificatore è il nome del file in tale directory. Quando si immette un qualificatore al prompt "DSName Level", vengono visualizzati tutti i set di dati che iniziano con tale qualificatore. Di conseguenza, se si digita il nome dell'intero set di dati, viene visualizzato un solo file.

2. Immettere i qualificatori del nome del set di dati dopo il prompt Livello nome DSN.

Se si immette solo "TCPIP" (il qualificatore di livello più alto), l'output sarà simile al seguente:

-------------------------------------------------------------------------------

DSLIST - DATA SETS BEGINNING WITH TCPIP ---------------- CHARS 'PROFILE' FOUND

COMMAND ===>                                                  SCROLL ===> PAGE

COMMAND      NAME                                      MESSAGE          VOLUME

-------------------------------------------------------------------------------

TCPIP.V2R2M1.PROFILE.TCPERROR                                  CSCNCP

E        TCPIP.V2R2M1.PROFILE.TCPIP                                     CSCCAT

TCPIP.V2R2M1.SEZACMAC                                          CSRES1

TCPIP.V2R2M1.SEZACMTX                                          CSRES1

TCPIP.V2R2M1.SEZADBRM                                          CSRES1

TCPIP.V2R2M1.SEZADPIL                                          CSRES1

TCPIP.V2R2M1.SEZADSIL                                          CSRES1

TCPIP.V2R2M1.SEZADSIM                                          CSRES1

TCPIP.V2R2M1.SEZADSIP                                          CSRES1

TCPIP.V2R2M1.TELNETSE.TCPXLBIN                                 CSCCAT

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=RFIND     F6=RCHANGE

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT    F12=RETRIEVE

-------------------------------------------------------------------------------

Nota: viene visualizzato un elenco di tutti i nomi dei set di dati che iniziano con il qualificatore di alto livello "TCPIP". Per visualizzare un particolare profilo TCP/IP, inserire B o E nel campo Comando di questa schermata per selezionare il profilo.

- Se si immette il valore B, è possibile visualizzare il profilo TCP/IP, ma non è possibile apportare modifiche.

- Se si immette una E, è possibile modificare il profilo TCP/IP, a condizione di disporre dell'autorizzazione necessaria. Tutte le modifiche apportate al profilo TCP/IP vengono salvate quando si preme il tasto PF corrispondente a "Esci".

Se si apportano accidentalmente modifiche che non si desidera salvare, digitare cancel dopo il prompt dei comandi.

Determinare se CHPID è in linea

Per stabilire se l'identificatore del percorso del canale (CHPID) è in linea, attenersi alla procedura seguente.

1. Eseguire il comando D M=DEV(XXX) ( XXX è il numero del dispositivo da controllare) dalla console del sistema.

L'output è simile al seguente:

0210  D M=DEV(580)

0010  IEE174I 12.48.28 DISPLAY M 813

0010  DEVICE 580   STATUS=ONLINE

0010  CHP                   05 15 25 35

0010  PATH ONLINE           Y  Y  Y  Y

0010  CHP PHYSICALLY ONLINE Y  Y  Y  Y

0010  PATH OPERATIONAL      N  Y  N  N

2. Trovare il numero CHPID in questione, quindi trovare la riga CHP Physical Online (CHP fisicamente online).

L'output CHP Physical Online mostra se il CHPID è in linea o non in linea. In questo esempio, prendere nota della lettera "Y".

Verifica della connessione dei percorsi

Per determinare se i percorsi di un determinato dispositivo sono in linea, eseguire la procedura seguente:

1. Eseguire il comando D M=DEV(XXX) (XXX è il numero del dispositivo da controllare) dalla console del sistema.

L'output è simile al seguente:

0210  D M=DEV(580)

0010  IEE174I 12.48.28 DISPLAY M 813

0010  DEVICE 580   STATUS=ONLINE

0010  CHP                   05 15 25 35

0010  PATH ONLINE           Y  Y  Y  Y

0010  CHP PHYSICALLY ONLINE Y  Y  Y  Y

0010  PATH OPERATIONAL      N  Y  N  N

2. Individuare il numero CHPID in questione, quindi individuare la riga Path Online (Percorso in linea).

Nell'output Path Online viene indicato se il percorso è in linea o non in linea. In questo esempio, prendere nota della lettera Y.

Verifica della disponibilità online dei dispositivi

Per determinare se un dispositivo è online, usare il comando D U,,,XXX,2 dalla console del sistema. (XXX si riferisce al primo dei due dispositivi Common Link Access for Workstations [CLAW]).

L'output è simile al seguente:

0210  D U,,,580,2

0010  IEE450I 12.50.16 UNIT STATUS 817

0010  UNIT TYPE STATUS  VOLSER VOLSTATE   UNIT TYPE STATUS  VOLSER VOLSTATE

0010  580  CTC  O                         581  CTC  O

L'output elencato nel campo Stato è uno degli elementi seguenti:

Uscita

Definizione

O

In linea

NON IN LINEA

Non in linea

A

Allocato (assegnato a un'applicazione di sistema quale TCP/IP)

A-BSY

Occupato allocato (allocato a e utilizzato da un'applicazione di sistema come TCP/IP)

Varia CHPID online o offline

Per modificare il CHPID online, usare il comando CF CHP(XX),ONLINE dalla console del sistema. (XX è il CHPID da variare online.) Attendere che l'output del comando venga completato correttamente.

Per variare il CHPID in modalità non in linea, eseguire il comando CF CHP(XX),OFFLINE nello stesso modo.

Varia percorso online o offline

Per modificare il percorso di un dispositivo online, usare il comando V PATH(XXX-YYY,ZZ),ONLINE dalla console del sistema. (XXX è il primo dei due dispositivi CLAW, YYY è il secondo dei dispositivi CLAW e ZZ è il percorso da variare online.) Attendere che l'output del comando venga completato correttamente.

Per modificare il percorso di un dispositivo in modalità non in linea, usare allo stesso modo il comando V PATH(XXX-YYY,ZZ),OFFLINE.

Varia dispositivo online o offline

Per modificare i dispositivi online, usare il comando V XXX-YYY,ONLINE dalla console del sistema. (XXX è il primo dei due dispositivi CLAW e YYY è il secondo dei dispositivi CLAW.) Attendere che l'output del comando venga completato correttamente.

Per variare i dispositivi offline, usare il comando V XXX-YYY,OFFLINE nello stesso modo.

Controlla stato del CIP

Per controllare lo stato di CIP (Channel Interface Processor), attenersi alla seguente procedura.

1. Dal primo pannello, selezionare l'opzione che consente di passare al pannello di comando (6, in questo esempio).

-------------------------------------------------------------------------------

CISCO SYSTEMS INC. INFORMATION SERVICES

Select Option ===> 6

--- PDF Functions ---       --- Local Functions ---     - End User Functions -

0   Parms                  L0   SMP/E                  U0   Info Center

1   Browse                 L1   IPCS                   U1   NetView Inst. Facl.

2   Edit                   L2   SDSF

3   Utilities              L3   ISMF

4   Foreground             L4   Info Center (Admin)

5   Batch                  L5   Hardware Definition

6   Command                L6   APPC/MVS Admin

7   Dialog Test            L7   TPNS

8   LM Utilities

10  SCLM

C   Changes

T   Tutorial

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=RFIND     F6=RCHANGE

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT

-------------------------------------------------------------------------------

Di seguito viene visualizzato il pannello Processore comandi TSO.

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------  TSO COMMAND PROCESSOR  -----------------------------

ENTER TSO COMMAND, CLIST, OR REXX EXEC BELOW:

===> netstat devlinks

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=RFIND     F6=RCHANGE

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT    F12=RETRIEVE

-------------------------------------------------------------------------------

2. Eseguire il comando netstat devlinks dopo il prompt "===>", quindi premere Invio.

Il sistema visualizza le informazioni di risposta direttamente sullo schermo. Premere Invio ogni volta che appare "***" sul display.

Nota:  "***" equivale a "—More—".

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------  TSO COMMAND PROCESSOR  -----------------------------

ENTER TSO COMMAND, CLIST, OR REXX EXEC BELOW:

===> netstat devlinks

MVS TCP/IP Netstat V2R2.1

Device CIP1              Type: CLAW        Status: Ready

Queue size: 0            Address: 0580

Link CHIP1            Type: IP          Net number: 1

***

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=RFIND     F6=RCHANGE

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT    F12=RETRIEVE

-------------------------------------------------------------------------------

Questo output fornisce lo stato del dispositivo CLAW e altre informazioni relative al CIP.

Per ulteriori informazioni sul comando netstat, consultare il documento Sample netstat Command Output.

Informazioni correlate

- Supporto tecnologico

- Supporto prodotti

- Supporto tecnico – Cisco Systems