Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Configurazione

Esempio di rete

Configurazioni

Verifica

Risoluzione dei problemi

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene fornita una configurazione di esempio per configurare la commutazione locale DLSw (Data-Link Switching) da SDLC (Synchronous Data Link Control) a Ethernet.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Configurazione

In questa sezione vengono presentate le informazioni necessarie per configurare le funzionalità descritte più avanti nel documento.

Esempio di rete

Nel documento viene usata questa impostazione di rete:

Configurazioni

Nel documento vengono usate queste configurazioni:

- SDLC PU 2.0 a dispositivo host collegato a Ethernet

- SDLC PU 2.1 su dispositivo host collegato a Ethernet

SDLC PU 2.0 a dispositivo host collegato a Ethernet

dlsw local

dlsw bridge-group 1

interface ethernet0

bridge-group 1

interface serial0

encapsulation sdlc

clock rate 9600

sdlc role primary

sdlc vmac 4000.3174.0000

sdlc address 01

sdlc xid 01 05d2006

sdlc partner 4000.0400.1111 01

sdlc dlsw 01

Note sulla configurazione

Per i dispositivi collegati a SDLC, la commutazione locale DLSw può essere utilizzata per fornire connettività LLC2 (Logical Link Control 2) a un dispositivo su Ethernet. L'indirizzo del partner SDLC fa riferimento all'indirizzo MAC con cui deve essere in sessione lo switch 3174. In questa configurazione, l'indirizzo del partner SDLC è 4000.0400.1111 ed è in formato Token Ring non canonico. L'indirizzo MAC viene convertito in bit nel formato Ethernet canonico 0200.2000.8888. Questo è l'indirizzo MAC effettivo di AS/400.

L'identificazione dello scambio (XID) configurata sull'interfaccia seriale serve a scopi di configurazione di esempio; l'XID effettivo configurato deve corrispondere alle definizioni host. La velocità di clock è definita sull'interfaccia seriale del router, se il router è il dispositivo DCE (Data Circuit-Terminating Equipment) e se è collegato il cavo appropriato. L'indirizzo SDLC mostrato in questa configurazione è 01; l'indirizzo SDLC effettivo deve corrispondere alla definizione del controller??. L'indirizzo MAC effettivo utilizzato è l'indirizzo VMAC (Virtual Media Access Control) SDLC combinato con l'indirizzo SDLC. In questa configurazione di esempio, il VMAC è 4000.3174.0000 e l'indirizzo SDLC viene inserito nell'ultimo byte del VMAC e diventa 4000.3174.0001. Quando il VMAC viene scambiato in bit con Ethernet, diventa 0200.8c2e.0080.

SDLC PU 2.1 su dispositivo host collegato a Ethernet

dlsw local

dlsw bridge-group 1

interface ethernet0

bridge-group 1

interface serial0

encapsulation sdlc

clock rate 9600

sdlc role prim-xid-poll

sdlc vmac 4000.3174.0000

sdlc address 01

sdlc partner 4000.0400.1111 01

sdlc dlsw 01

Note sulla configurazione

Per un dispositivo di tipo unità fisica 2.1 (PU 2.1), l'XID non è configurato sul router e non riceve risposta dal router. Il router invia l'XID al dispositivo collegato all'SDLC e questo dispositivo e il dispositivo host sono responsabili della negoziazione XID. La configurazione di un dispositivo PU 2.1 è simile, con due differenze: il comando SDLC XID non è configurato nel router e diventa sdlc prim-xid-poll. Con il polling sdlc prim-xid del ruolo configurato sul router, il dispositivo SDLC viene sottoposto a polling con XID anziché con i protocolli SNRM (Set Normal Response Modes).

In alternativa, se la riga è compressa in più parti e include dispositivi PU 2.0, è possibile eseguire il comando sdlc role primary e specificare xid-poll nel comando sdlc address (ad esempio, sdlc address c1 xid-poll). Per ulteriori informazioni su come configurare un'interfaccia SDLC, fare riferimento a DLSw per Multidrop SDLC con PU 2.1 e PU 2.0.

Verifica

Attualmente non è disponibile una procedura di verifica per questa configurazione.

Risoluzione dei problemi

Le informazioni contenute in questa sezione permettono di risolvere i problemi relativi alla configurazione.

Poiché questo è noto come circuito locale DLSw e non è noto su un cloud IP, è necessario usare il comando show dlsw local-circuit. Quando la connessione viene inizializzata, il router invia un frame SNRM al controller. Il controller deve rispondere con un frame di conferma senza numero (UA). A questo punto, l'output del comando show dlsw reachability visualizza l'indirizzo VMAC del dispositivo SDLC in modalità di raggiungibilità locale. Successivamente, un frame di polling di test viene inviato al dispositivo host.

In seguito a una risposta finale di test del dispositivo host, la cache dlsw reachability del router? ha rilevato che ogni indirizzo MAC ha tentato di raggiungere una sessione. Il router invia ora il frame di polling XID all'host e deve ricevere un XID finale dall'host. Il router invia quindi un pacchetto SABME (asynchronous balance mode extended) e dovrebbe ricevere una UA. Ora, il circuito DLSw è collegato. Durante il polling di test e il periodo di negoziazione XID, il router invia continuamente i frame RNR (receive not ready) al controller. Una volta ricevuto l'XID finale e corretto, il router invia un messaggio di ricezione pronto al controller per indicare che la sessione è attiva e OK per inviare i dati.

Se l'output del comando show dlsw local-circuit indica uno stato CKT_DEFINED, la negoziazione XID non viene completata correttamente e lo stato XID e PU sul dispositivo host deve essere esaminato per verificarne la correttezza e la connettività. Quando l'output del comando show dlsw reachability visualizza l'indirizzo MAC del dispositivo host come SEARCHING, il router invia i frame di polling di test al dispositivo host e non riceve le finali dei test in cambio. Tutti i comandi show dlsw mostrano l'indirizzo MAC nel formato Token Ring. Verificare che l'indirizzo MAC del dispositivo host sia collegato.

Informazioni correlate

- Supporto tecnologico

- Supporto prodotti

- Supporto tecnico – Cisco Systems