Sommario

Introduzione

Operazioni preliminari

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Configurazione

Esempio di rete

Configurazioni

Verifica

Risoluzione dei problemi

Introduzione

In questo documento viene fornito un esempio di configurazione per la configurazione del protocollo DLSw (Data Link Switching) sulle interfacce seriali a una delle estremità del peer DLSw per una connessione SDLC (Synchronous Data Link Control) a SDLC.

Operazioni preliminari

Requisiti

Prima di provare la configurazione, verificare che siano soddisfatti i seguenti requisiti:

- Sul router deve essere in esecuzione il gruppo di funzionalità IBM.

- È necessario configurare i peer DLSw.

- Entrambe le estremità della connessione devono essere interfacce seriali che supportano SDLC.

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni hardware o software.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Configurazione

In questa sezione vengono presentate le informazioni necessarie per configurare le funzionalità descritte più avanti nel documento.

Esempio di rete

Nel documento viene usata questa impostazione di rete

Configurazioni

Nel documento vengono usate queste configurazioni:

- Connessione PU 2.0

- Connessione PU 2.1

Connessione PU 2.0

Router A

dlsw local-peer peer-id 1.1.1.1

dlsw remote-peer 0 tcp 1.1.1.2

int s 0

interface Serial2/0

no ip address

encapsulation sdlc

no keepalive

serial restart-delay 0

sdlc role secondary

sdlc vmac 4000.1000.0000

sdlc address C1

sdlc partner 4000.2000.00c1 C1

sdlc dlsw default

Router B

dlsw local-peer peer-id 1.1.1.2

dlsw remote-peer 0 tcp 1.1.1.1

interface Serial2/0

no ip address

encapsulation sdlc

no keepalive

serial restart-delay 0

sdlc role primary

sdlc vmac 4000.2000.0000

sdlc address C1

sdlc partner 4000.1000.00c1 C1

sdlc dlsw default

Connessione PU 2.1

Router A

dlsw local-peer peer-id 1.1.1.1

dlsw remote-peer 0 tcp 1.1.1.2

int s 0

interface Serial2/0

no ip address

encapsulation sdlc

no keepalive

serial restart-delay 0

sdlc role secondary

sdlc vmac 4000.1000.0000

sdlc address C1 xid-passthru

sdlc partner 4000.2000.00c1 C1

sdlc dlsw default

Router B

dlsw local-peer peer-id 1.1.1.2

dlsw remote-peer 0 tcp 1.1.1.1

interface Serial2/0

no ip address

encapsulation sdlc

no keepalive

serial restart-delay 0

sdlc role none

sdlc vmac 4000.2000.0000

sdlc address C1

sdlc partner 4000.1000.00c1 C1

sdlc dlsw default

Verifica

Le informazioni contenute in questa sezione permettono di verificare che la configurazione funzioni correttamente.

- show dlsw peer: visualizza lo stato del peer.

- show dlsw reachability: visualizza lo stato degli indirizzi MAC locale e remoto.

- show dlsw circuit: visualizza lo stato del circuito.

- show int serial x/x: visualizza lo stato dell'interfaccia.

Risoluzione dei problemi

Le informazioni contenute in questa sezione permettono di risolvere i problemi relativi alla configurazione.

- per ulteriori informazioni, fare riferimento a Risoluzione dei problemi relativi alle DLSw.