Sommario

Introduzione

Operazioni preliminari

Convenzioni

Prerequisiti

Componenti usati

Interpretazione dei codici causa

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento vengono fornite informazioni sui motivi dei codici di errore nell'output del protocollo VIP (Versatile Interface Processor).

Operazioni preliminari

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Prerequisiti

Questo documento è utile quando si esegue il software Cisco IOS® con versioni precedenti a:

- 11.1(22)CA

- 11.1(21)CC

- 11.2(18)P

- 11.3(7)

- 11.3(7)AA

- 11.3(7)NA

- 11.3(7)T

Componenti usati

Il riferimento delle informazioni contenute in questo documento è il software Cisco IOS versione 11.2.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Interpretazione dei codici causa

Nell'output VIP, alcune versioni del software Cisco IOS includono la causa dell'errore nel messaggio stesso.

Nell'output seguente, ad esempio, il codice motivo è 22:

%VIP2-1-MSG: slot4 System exception: sig=22, code=0x0, context=0x603B91E8

In questa tabella viene fornito un elenco dei possibili valori SIG e il motivo dell'errore:

Valore SIG

Motivo dell'errore

2

interrupt hardware imprevisto

3

interrompi a causa della chiave di interruzione

4

eccezione opcode non valida

5

interruzione a causa di un punto di interruzione o di un'eccezione aritmetica

8

eccezione unità di elaborazione in virgola mobile (FPU)

9

eccezione riservata

10

eccezione di errore bus

11

Eccezione SegV

20

eccezione di parità della cache

21

write bus error interrupt

22

errore hardware irreversibile

23

arresto anomalo forzato dal software

L'output seguente viene visualizzato quando si eseguono versioni del software Cisco IOS successive a quelle sopra menzionate:

%VIP2-1-MSG: slot4 System reloaded by a fatal hardware error

%VIP2-1-MSG: slot4 caller=0x600B60C0

%VIP2-1-MSG: slot4 System exception: SIG=22, code=0x0, context=0x603B91E8

Informazioni correlate

- Risoluzione dei problemi di arresto anomalo del processore di interfaccia versatile

- Supporto hardware: Router

- Supporto software: Cisco IOS

- Supporto tecnico – Cisco Systems