Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Configurazione

Esempio di rete

Configurazioni

Verifica

mostra route ipv6

show ipv6 route bgp

mostra riepilogo unicast ipv6 bgp

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene fornita una configurazione di esempio per il protocollo BGP (Border Gateway Protocol) multiprotocollo per IPv6. BGP è un protocollo EGP (Exterior Gateway Protocol) utilizzato principalmente per connettere domini di routing separati contenenti criteri di routing indipendenti (sistemi autonomi). Il protocollo BGP viene in genere utilizzato per connettersi a un provider di servizi per l'accesso a Internet. Il protocollo BGP può essere utilizzato anche all'interno di un sistema autonomo e questa variazione viene indicata come BGP (iBGP) interno. Il protocollo BGP multiprotocollo è un protocollo BGP avanzato che fornisce informazioni di routing per più famiglie di indirizzi di protocollo a livello di rete, ad esempio la famiglia di indirizzi IPv6 e le route IP multicast. Tutti i comandi BGP e le funzionalità delle policy di routing possono essere utilizzati con BGP multiprotocollo.

Prerequisiti

Requisiti

Prima di provare questa configurazione, accertarsi di soddisfare i seguenti requisiti:

- Implementazione dell'indirizzamento IPv6 e della connettività di base

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Configurazione

In questa sezione vengono presentate le informazioni necessarie per configurare le funzionalità descritte più avanti nel documento.

In questa topologia, i router R0 e R1 formano una relazione EBGP: R0 è nel sistema autonomo numero 1 (AS1) e R1 è in AS2. Il router R0 sta pubblicizzando due reti IPv6: 2010:AB8:2::/48 e 2010:AB8:3::/48.

Esempio di rete

Nel documento viene usata questa impostazione di rete:

Configurazioni

Di seguito è riportata la configurazione di esempio di BGP multiprotocollo IPv6 per i router mostrati nel diagramma:

Router R0

ipv6 unicast-routing

!--- Enables forwarding of IPv6 packets.

ipv6 cef

interface Loopback10

no ip address

ipv6 address 2010:AB8:2::/48

ipv6 enable

!

interface Loopback20

no ip address

ipv6 address 2010:AB8:3::/48

ipv6 enable

!

interface FastEthernet0/0

no ip address

duplex auto

speed auto

ipv6 address 2010:AB8:0:2::/64 eui-64

ipv6 enable

!

router bgp 1

bgp router-id 1.1.1.1

no bgp default ipv4-unicast

!--- Without configuring ""no bgp default ipv4-unicast"" only IPv4 will be !--- advertised

bgp log-neighbor-changes

neighbor 2010:AB8:0:2:C601:10FF:FE58:0 remote-as 2

!

address-family ipv6

neighbor 2010:AB8:0:2:C601:10FF:FE58:0 activate

network 2010:AB8:2::/48

network 2010:AB8:3::/48

exit-address-family

!

Router R1

ipv6 unicast-routing

ipv6 cef

interface FastEthernet0/0

no ip address

duplex auto

speed auto

ipv6 address 2010:AB8:0:2::/64 eui-64

ipv6 enable

!

router bgp 2

bgp router-id 2.2.2.2

no bgp default ipv4-unicast

bgp log-neighbor-changes

neighbor 2010:AB8:0:2:C600:10FF:FE58:0 remote-as 1

!

address-family ipv6

neighbor 2010:AB8:0:2:C600:10FF:FE58:0 activate

exit-address-family

!

Verifica

Per verificare che la configurazione funzioni correttamente, consultare questa sezione.

Lo strumento Output Interpreter (solo utenti registrati) (OIT) supporta alcuni comandi show. Usare l'OIT per visualizzare un'analisi dell'output del comando show.

mostra route ipv6

Con questo comando viene visualizzata la tabella di routing IPv6.

R1#

show ipv6 route

IPv6 Routing Table - 5 entries

Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP

U - Per-user Static route, M - MIPv6

I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary

O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2

ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2

D - EIGRP, EX - EIGRP external

C   2010:AB8:0:2::/64 [0/0]

via ::, FastEthernet0/0

L   2010:AB8:0:2:C601:10FF:FE58:0/128 [0/0]

via ::, FastEthernet0/0

B   2010:AB8:2::/48 [20/0]

via FE80::C600:10FF:FE58:0, FastEthernet0/0

B   2010:AB8:3::/48 [20/0]

via FE80::C600:10FF:FE58:0, FastEthernet0/0

L   FF00::/8 [0/0]

via ::, Null0

show ipv6 route bgp

Quando si specifica un protocollo, vengono mostrate solo le route per quel particolare protocollo di routing. Questo output di esempio viene generato dal comando show ipv6 route quando immesso con la parola chiave BGP:

R1#

show ipv6 route bgp

IPv6 Routing Table - 5 entries

Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP

U - Per-user Static route, M - MIPv6

I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary

O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2

ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2

D - EIGRP, EX - EIGRP external

B   2010:AB8:2::/48 [20/0]

via FE80::C600:10FF:FE58:0, FastEthernet0/0

B   2010:AB8:3::/48 [20/0]

via FE80::C600:10FF:FE58:0, FastEthernet0/0

mostra riepilogo unicast ipv6 bgp

Questo comando restituisce un output simile al comando show ip bgp summary, con la differenza che è specifico per IPv6.

R1#

show bgp ipv6 unicast summary

BGP router identifier 2.2.2.2, local AS number 2

BGP table version is 3, main routing table version 3

2 network entries using 304 bytes of memory

2 path entries using 152 bytes of memory

2/1 BGP path/bestpath attribute entries using 248 bytes of memory

1 BGP AS-PATH entries using 24 bytes of memory

0 BGP route-map cache entries using 0 bytes of memory

0 BGP filter-list cache entries using 0 bytes of memory

BGP using 728 total bytes of memory

BGP activity 2/0 prefixes, 2/0 paths, scan interval 60 secs

Neighbor        V    AS MsgRcvd MsgSent   TblVer  InQ OutQ Up/Down  State/PfxRcd

2010:AB8:0:2:C600:10FF:FE58:0

4     1      15      14        3    0    0 00:11:52        2

Informazioni correlate

- Supporto della tecnologia IP versione 6 (IPv6)

- Implementazione di BGP multiprotocollo per IPv6

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems