Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Stati di stordimento

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento vengono definiti i valori del campo State nell'output del comando show stun.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Stati di stordimento

Il campo State (Stato) visualizza lo stato della connessione tra due router peer del tunnel seriale (STUN). Il campo Stato può avere uno dei seguenti valori:

- morto - Tentativo di apertura non riuscito (oppure la connessione è terminata).

- chiuso: nessuna attività.

- open - Tentativo di apertura e attesa della connessione.

- openwait - Tentativo di apertura e attesa della connessione.

- open - Interamente connesso e in grado di scambiare dati STUN.

- direct - Connessione diretta tra due porte nella stessa finestra. Non è necessario considerare uno stato di connessione tra di essi.

Nota: una connessione peer STUN diventerà aperta solo quando c'è traffico che scorre attraverso il tunnel, altrimenti rimarrà chiusa. Questo comportamento è contrario alla commutazione DLSw (Data-Link Switching), in cui i peer passano allo stato connesso non appena si verifica una connettività IP.

Informazioni correlate

- Supporto tecnico – Cisco Systems