Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Requisiti di sistema

Informazioni correlate

Introduzione

Questo documento contiene i requisiti di sistema per implementare le interfacce Fiber Distributed Data Interface (FDDI) sulle piattaforme descritte in ciascuna sezione del presente documento.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Requisiti di sistema

Cisco WS-C1400 CDDI/FDDI Concentrator

- La progettazione modulare dei concentratori Cisco WS-C1400 Copper Distributed Data Interface (CDDI)/FDDI consente tra quattro e 32 porte CDDI e/o FDDI.

- Note sulla release di Cisco WS-C1400 CDDI/FDDI Concentrator.

Cisco WS-C1100 CDDI/FDDI Concentrator

- Il concentratore Cisco WS-C1100 CDDI/FDDI supporta la connettività FDDI in fibra monomodale (SMF) e in fibra multimodale (MMF) e la trasmissione CDDI/multilevel (CDDI/MLT-3).

- Note sulla release di Cisco WS-C1100 CDDI/FDDI Concentrator.

Catalyst serie 5000 Switch

- Gli switch Catalyst serie 5000 supportano il modulo CDDI (WS-X5103), il modulo FDDI, l'MMF (WS-X5101) e il modulo FDDI, l'SMF (WS-X5104).

- I moduli FDDI/CDDI eseguono la propria immagine software, oltre all'immagine software del supervisor engine.

- Gli switch Catalyst serie 5000 supportano i moduli FDDI/CDDI nel software supervisor engine versione 1.3 o successive.

- Note sulla release del software Catalyst serie 5000 FDDI.

Catalyst serie 1900/2820 Switch

- Gli switch Catalyst serie 2820 supportano i moduli FDDI/CDDI WS-X2831, WS-X2841 e WS-X2842.

- Gli switch Catalyst serie 2820 supportano i moduli FDDI/CDDI nel software versione 5.x o successive.

- Note sulla versione del software del modulo FDDI Catalyst serie 2820.

Catalyst serie 1600 Switch

- Catalyst serie 1600 Token Ring switch supporta WS-C161F FDDI module.

- Il modulo FDDI consente di connettere Catalyst 1600 a file server, router, concentratori o altri dispositivi Catalyst 1600 su reti FDDI.

- Lo switch Catalyst serie 1600 Token Ring supporta il modulo FDDI nel software versione 1.3 o successive.

Router Cisco serie 7000

- I router Cisco serie 7000 supportano sia le schede di porta half-duplex FDDI sia le schede di porta full-duplex, che forniscono interfacce per il cavo a fibra ottica SMF e MMF.

- I router Cisco serie 7000 supportano le schede di porta half-duplex e full-duplex in Cisco IOS versione 11.1x o successive.

Router Cisco serie 4000

- Cisco 4500-M e 4700-M supportano NPM (Network Processor Module) FDDI multimode a una porta e SMF/MMF a due porte con collegamento diretto.

- I router Cisco serie 4000 supportano FDDI in Cisco IOS versione 11.2x o successive.

Informazioni correlate

- Pagine di supporto dei prodotti LAN

- Pagina di supporto dello switching LAN

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems