Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Configurazione

Esempio di rete

Configurazioni

Verifica

Risoluzione dei problemi

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene descritto come configurare un trunk del protocollo ISL (Inter-Switch Link) tra uno switch Cisco Catalyst serie 2948G-L3 e uno switch Catalyst serie 2900/3500XL o 2970. Quando si collega uno switch Catalyst 2948G-L3 a uno switch, le attività di configurazione sono le stesse di quelle per il collegamento di un router a uno switch. Nell'esempio di configurazione riportato in questo documento, viene usato Catalyst 2948G-L3 come router e Catalyst 3500XL come switch di layer 2 (L2). Ai fini del presente documento, è possibile sostituire lo switch Catalyst 2900XL o 2970 con lo switch 3500XL.

Per usare il concetto di VLAN sullo switch Catalyst 2948G-L3, è necessario usare i gruppi di bridge. Ciascun gruppo di bridge è considerato una VLAN separata. Questi gruppi di bridge corrispondono al numero di VLAN dello switch connesso.

Prerequisiti

Requisiti

Prima di provare la configurazione, verificare di aver collegato un cavo crossover tra gli switch serie 2900/3500XL o 2970 e 2948G-L3. In genere, si utilizza un cavo straight-through tra un router e uno switch; con lo switch Catalyst 2948G-L3, invece, è possibile collegare il dispositivo a un altro switch tramite un cavo crossover. Si tratta dello stesso cavo crossover che viene utilizzato per la connessione da switch a switch.

Questo documento è utile per conoscere i seguenti argomenti:

- gli switch Catalyst serie 2940 e 2950/2955 non supportano l'incapsulamento ISL. Per informazioni sul supporto dell'incapsulamento ISL e altri requisiti di trunking per gli switch Catalyst, fare riferimento ai requisiti di sistema per l'implementazione del trunking.

- Lo switch Catalyst 2948G-L3 ha raggiunto la fine del ciclo di vita (EoL). Per ulteriori informazioni e per i prodotti sostitutivi consigliati, consultare il documento EoS / EoS sugli switch Cisco Catalyst 2948G-L3 e 4908G-L3.

Componenti usati

Le informazioni di questo documento si basano sulle seguenti versioni software:

- Software Cisco IOS® versione 12.0(25)W5(27) per switch/router di layer 3 (L3) (CAT2948G-IN-M)

- Software Cisco IOS release 12.0(5)WC9 (C3500XL-C3H2S-M) (fc1)

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Configurazione

In questa sezione vengono fornite informazioni per configurare le funzionalità descritte più avanti nel documento.

Nota: per ulteriori informazioni sui comandi menzionati in questo documento, usare lo strumento di ricerca dei comandi (solo utenti registrati).

Esempio di rete

Nel documento viene usata questa impostazione di rete:

Se si desidera che tutti e tre i PC siano in grado di comunicare tra loro e dispongano di un gateway predefinito, è necessario utilizzare il bridging con IRB (Integrated Routing and Bridging).

In questo scenario, il dispositivo Catalyst 2948G-L3 è il dispositivo L3. Trattandosi di un dispositivo L3, non può avere due interfacce L3 nella stessa subnet. Ecco perché è necessario utilizzare i gruppi di bridge sulle interfacce e collegarli insieme a un'interfaccia virtuale di bridge (BVI), BVI 2.

L'indirizzo IP BVI 2 è il gateway predefinito per tutti i PC e i dispositivi nella VLAN 2 o nel gruppo di bridge 2.

Configurazioni

Nel documento vengono usate queste configurazioni:

- 2948G-L3

- 2900/3500XL o 2970

2948G-L3

Building configuration...

Current configuration:

!

version 12.0

no service pad

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname 2948G-L3

!

!

ip subnet-zero

bridge irb

!

!

!

interface FastEthernet1

!--- This interface is the ISL trunk to the switch.

no ip address

no ip directed-broadcast

!

interface FastEthernet1.1

encapsulation isl 1

no ip redirects

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

!--- Use bridge-group 1 for the trunk subinterface. !--- You can not use an IP address here because of the subnet !--- overlap that would occur due to BVI 1, which is in the !--- same subnet.

!

interface FastEthernet1.2

encapsulation isl 2

no ip redirects

no ip directed-broadcast

bridge-group 2

!

interface FastEthernet2

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 2

!--- This port belongs to VLAN 2.

!

interface FastEthernet3

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 2

!--- This port belongs to VLAN 2.

!

interface FastEthernet4

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

!--- This port belongs to VLAN 1.

!

interface BVI1

ip address 10.1.1.1 255.255.0.0

!--- This is the IP address of BVI 1.

no ip directed-broadcast

no ip route-cache cef

!

interface BVI2

!--- This is the IP address of BVI 2.

ip address 10.2.2.2 255.255.0.0

no ip directed-broadcast

no ip route-cache cef

!

ip classless

!

bridge 1 protocol ieee

!--- Choose IEEE as the Spanning Tree Protocol.

bridge 1 route ip

!--- Allow routing to occur for IP.

bridge 2 protocol ieee

bridge 2 route ip

!

line con 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

2900/3500XL o 2970

!--- First, add VLAN 2 to the VLAN database for a 2900/3500XL !--- switch:

3500XL# vlan database

3500XL(vlan)# vlan 2

VLAN 2 added:

Name: VLAN0002

3500XL(vlan)# exit

APPLY completed.

Exiting....

3500XL#

!--- The Catalyst 2970 gives you the option to configure VLANs !--- from the VLAN database or from global configuration mode:

2970# configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

2970(config)# vlan 2

2970(config-vlan)# end

2970#

!--- The switchport configurations on the Catalyst 2900/3500XL !--- and on the 2970 are identical, for the purposes of this !--- document. Remember that the Catalyst 2970 has 10/100/1000 !--- ports (1000Base-T), so the interfaces in this output !--- would instead be labeled Gigabit Ethernet 0/1, 0/2, !--- and so forth.

Current configuration:

!

version 12.0

no service pad

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname 3500XL

!

interface FastEthernet0/1

switchport mode trunk

!--- This port is an ISL trunk.

!

interface FastEthernet0/2

switchport access vlan 2

!--- This port is in VLAN 2.

!

interface FastEthernet0/3

!--- This port is in the default VLAN 1.

!

interface FastEthernet0/4

!

!

interface VLAN1

ip address 10.1.1.100 255.255.0.0

!--- This is the IP address of the management interface.

no ip directed-broadcast

no ip route-cache

!

snmp-server engineID local 000000090200000AF484CC80

snmp-server community public RO

!

line con 0

exec-timeout 0 0

transport input none

stopbits 1

line vty 0 4

login

line vty 5 15

login

!

end

Verifica

Le informazioni contenute in questa sezione permettono di verificare che la configurazione funzioni correttamente.

Alcuni comandi show sono supportati dallo strumento Output Interpreter (solo utenti registrati); lo strumento permette di visualizzare un'analisi dell'output del comando show.

- show interface fa0/1 switchport: verifica dello stato del trunk sugli switch 2900/3500XL o 2970 e verifica le VLAN attive.

3500XL# show interface fa0/1 switchport

Name: Fa0/1

Switchport: Enabled

Administrative mode: trunk

Operational Mode: trunk

Administrative Trunking Encapsulation: isl

Operational Trunking Encapsulation: isl

Negotiation of Trunking: Disabled

Access Mode VLAN: 0 ((Inactive))

Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)

Trunking VLANs Enabled: ALL

Trunking VLANs Active: 1,2

Pruning VLANs Enabled: 2-1001

Priority for untagged frames: 0

Override vlan tag priority: FALSE

Voice VLAN: none

Appliance trust: none

Self Loopback: No

3500XL#

- show vlan: verificare che le porte sugli switch 2900/3500XL o 2970 siano assegnate alle VLAN corrette.

3500XL# show vlan

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                          active    Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6,

Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10,

Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14,

Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18,

Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22,

Fa0/23, Fa0/24, Gi0/1, Gi0/2

2    VLAN0002                         active    Fa0/2

1002 fddi-default                     active

1003 token-ring-default               active

1004 fddinet-default                  active

1005 trnet-default                    active

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2

---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------

1    enet  100001     1500  -      -      -        -    -        0      0

2    enet  100002     1500  -      -      -        -    -        0      0

1002 fddi  101002     1500  -      -      -        -    -        0      0

1003 tr    101003     1500  -      -      -        -    -        0      0

1004 fdnet 101004     1500  -      -      -        ieee -        0      0

1005 trnet 101005     1500  -      -      -        ibm  -        0      0

3500XL#

- show interface bvi 1: verifica che le interfacce BVI 2948G-L3 e il protocollo di linea siano entrambi attivi sul modello 2948G-L3.

2948G-L3# show interface bvi 1

BVI1 is up, line protocol is up

Hardware is BVI, address is 0001.c75c.680a (bia 0000.0000.0000)

Internet address is 10.1.1.1/16

MTU 1500 bytes, BW 10000 Kbit, DLY 5000 usec, rely 255/255, load 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/0 (size/max)

2948G-L3#

- show bridge 1: verifica che il bridge 1 stia inoltrando. È inoltre possibile verificare che lo Spanning Tree Protocol sia abilitato e inoltrarlo con un comando show spanning-tree.

2948G-L3# show bridge 1

Total of 300 station blocks, 299 free

Codes: P - permanent, S - self

Bridge Group 1:

Address       Action   Interface

00ee.1e9f.50c0   forward   Fa1.1

2948G-L3#

Risoluzione dei problemi

In questa sezione vengono forniti suggerimenti ed output di esempio per risolvere i problemi relativi alla configurazione.

- Verificare che sia possibile eseguire il ping sull'altro dispositivo.

- Verificare che i PC possano eseguire il ping con altri PC in altre VLAN.

- Verificare che il gateway predefinito sia corretto. In questo scenario, il gateway predefinito è il rispettivo BVI sullo switch 2948G-L3.

2948G-L3# ping 10.1.1.100

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.100, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/6/12 ms

2948G-L3# show arp

Protocol  Address          Age (min)  Hardware Addr   Type   Interface

Internet  10.2.2.2                -   0030.40d6.4008  ARPA   BVI2

Internet  10.1.1.1                -   0030.40d6.400a  ARPA   BVI1

Internet  10.1.1.100              1   00ee.1e9f.50c0  ARPA   BVI1

2948G-L3#

Informazioni correlate

- Pagine di supporto dei prodotti LAN

- Pagina di supporto dello switching LAN

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems