Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Configurazione

Terminazione sessione PPPoA: xDSL a 7200

Bridging RFC 1483: xDSL a 7200

RBE: xDSL a 7200

PPPoE: xDSL a 7200

L2TP: Da xDSL a 7200 tramite L2TP

Verifica

Risoluzione dei problemi

Informazioni correlate

Introduzione

Questo documento offre una descrizione generale dei componenti DSL (Digital Subscriber Line) e del modo in cui i componenti si integrano in un'implementazione DSL di base. Le configurazioni di esempio riportate in questo documento mostrano le reti DSL più comuni attualmente in uso. È possibile utilizzare queste configurazioni come riferimento generale per progettare un'implementazione di aggregazione a banda larga. Non visualizzare tuttavia queste configurazioni come soluzioni per l'eliminazione di cookie. Ogni cliente e ogni esigenza sono diversi e ci sono molti modi per raggiungere gli stessi obiettivi di progettazione.

Anche se le configurazioni di questo documento sono le più complete possibile, il documento fornisce solo le linee essenziali. In questo documento si presume che l'utente abbia una conoscenza di base della configurazione dei dispositivi Cisco e ometta molte delle righe di comando di base. Utilizzare queste configurazioni solo come punto iniziale per progettare l'implementazione personalizzata.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Configurazione

In questa sezione vengono presentate le informazioni necessarie per configurare le funzionalità descritte più avanti nel documento.

Nota: per ulteriori informazioni sui comandi menzionati in questo documento, usare lo strumento di ricerca dei comandi (solo utenti registrati).

Terminazione sessione PPPoA: xDSL a 7200

Esempio di rete

Questa sezione utilizza questa configurazione di rete:

Configurazioni

Nell'esempio viene descritto come connettere un Cisco 677, o un'altra apparecchiatura DSL locale (CPE), a un Cisco 7200 tramite PPP over ATM (PPPoA). La configurazione include uno switch Cisco Lightstream 1010 (LS1010) ATM, che è un componente opzionale. I risultati sono gli stessi se si collega direttamente il DSLAM (DSL Access Multiplier) a Cisco 7200.

In questo esempio, la sessione PPP viene stabilita sul Cisco 677 e termina sul Cisco 7200. Dopo la chiusura della sessione, l'indirizzo IP tradizionale trasmette il traffico al provider di servizi di rete (NSP) o a Internet.

Il CPE dispone di una configurazione per eseguire Network Address Translation (NAT)/Port Address Translation (PAT). Il CPE implementa anche un server DHCP per assegnare gli indirizzi IP alle stazioni Ethernet.

Questa sezione utilizza le seguenti configurazioni:

- Configurazione PC per PPPoA

- Configurazione Cisco CPE per PPPoA

- Cisco DSLAM Configuration per PPPoA

- Cisco LS1010 Configurazione per PPPoA

- Cisco 7200 Configurazione per PPPoA

Configurazione PC per PPPoA

1. Impostare l'indirizzo IP per ottenere automaticamente un indirizzo IP.

2. Impostare WINS per utilizzare DHCP per la risoluzione WINS.

3. Verificare che non sia impostato alcun gateway predefinito.

Nota: se DHCP non riesce a passare queste informazioni, è necessario impostare un nome di dominio.

Configurazione Cisco CPE per PPPoA

cbos> enable

Password:

cbos# set nat enable

NAT is now enabled

You must use "write" then reboot for changes to take effect.

cbos# set ppp wan0-0 login

User name for wan0-0 has been set to testcpe.

cbos# set ppp wan0-0 password

Password for wan0-0 has been set to cisco.

cbos# set ppp wan0-0 ipcp 0.0.0.0

PPP wan0-0 IPCP Address set to 0.0.0.0

cbos# set int wan0-0 close

cbos# set int wan0-0 vpi 1

cbos# set int wan0-0 vci 32

cbos# set int wan0-0 open

cbos# set int eth0 address 172.22.10.254

eth0 ip address changed from 10.0.0.1 to 172.22.10.254

cbos# set int eth0 netmask 255.255.255.0

eth0 netmask changed from 255.255.255.0 to 255.255.255.0

cbos# set dhcp server enable

DHCP Server enabled

cbos# set dhcp server pool 0 ip 172.22.10.0

Pool 0 IP parameter is now 172.22.10.0

cbos# set dhcp server pool 0 netmask 255.255.255.0

Pool 0 netmask parameter is now 255.255.255.0

cbos# set dhcp server pool 0 gateway 172.22.10.254

Pool 0 gateway parameter is now 172.22.10.254

cbos# set password exec

Exec Password Change Successful!

cbos# set password enable

Enable Password Change Successful!

cbos# write

NVRAM written.

Cisco DSLAM Configuration per PPPoA

hostname 6260

! Subtending Port - Will set as shutdown

interface atm0/2

shutdown

slot 1 atuc-1-4dmt

!

dsl-profile fast

dmt codeword-size downstream 16 upstream 16

dmt bitrate maximum interleaved downstream 8032 upstream 832

!

interface atm1/1

dsl profile fast

atm pvc 1 32 interface atm0/1 1 35

Cisco LS1010 Configurazione per PPPoA

interface ATM 0/1/2

no ip address

no ip directed-broadcast

no ATM ilmi-keepalive

ATM pvp 1 interface ATM 0/0/2 1

Cisco 7200 Configurazione per PPPoA

aaa new-model

AAA authentication ppp default local

!

!

username password

!

!

interface ATM 2/0.1 multipoint

no ip directed-broadcast

PVC 1/35

encapsulation aal5mux ppp Virtual-Template 2

!

!

interface FastEthernet 4/0

ip address 172.22.32.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

!

interface Virtual-Template 2

ip unnumbered FastEthernet 4/0

no ip directed-broadcast

peer default ip address pool <pool name>

ppp authentication pap

!

!

ip local pool <pool name> 172.22.40.10 172.22.40.25

Bridging RFC 1483: xDSL a 7200

Esempio di rete

Questa sezione utilizza questa configurazione di rete:

Configurazioni

Nell'esempio viene descritto come connettere un Cisco 677 o un altro CPE DSL a un Cisco 7200 tramite l'incapsulamento con bridging RFC 1483. Questa configurazione include uno switch Cisco LS1010 ATM, che è un componente opzionale. I risultati sono gli stessi se si collega direttamente DSLAM a Cisco 7200.

In questo esempio viene stabilita la sessione con bridging su Cisco 677 e si termina su Cisco 7200. Dopo il bridging della sessione a Cisco 7200, l'IP tradizionale trasmette il traffico all'NSP o a Internet. Un server DHCP con configurazione nel router 7200 assegna un indirizzo IP alla workstation client.

Questa configurazione utilizza il routing e il bridging integrati (IRB). Per ridurre i problemi di scalabilità e sicurezza con l'IRB, prendere in considerazione l'incapsulamento con routing basato su bridge (RBE).

Questa sezione utilizza le seguenti configurazioni:

- Configurazione PC per RFC 1483

- Cisco 677 CPE Configurazione per RFC 1483

- Cisco DSLAM Configuration per RFC 1483

- Configurazione Cisco LS1010 per RFC 1483

- Cisco 7200 Configurazione per RFC 1483

Configurazione PC per RFC 1483

1. Impostare l'indirizzo IP per ottenere automaticamente un indirizzo IP.

2. Impostare WINS per utilizzare DHCP per la risoluzione WINS.

3. Verificare che non sia impostato alcun gateway predefinito.

Nota: se DHCP non riesce a passare queste informazioni, è necessario impostare un nome di dominio.

Cisco 677 CPE Configurazione per RFC 1483

cbos# set bridging rfc1483 enabled

!--- Use write, then reboot for the changes to take effect.

cbos# set bridging management enable

cbos# set int eth0 address 172.22.40.25

!--- You use this IP address for management purposes only.

cbos# set int wan0-0 close

cbos# set int wan0-0 vpi 1

cbos# set int wan0-0 vci 32

cbos# set int wan0-0 open

cbos# write

NVRAM written.

cbos# reboot

Cisco DSLAM Configuration per RFC 1483

hostname 6260

! Subtending Port - Will set as shutdown

interface atm0/2

shutdown

slot 1 atuc-1-4dmt

!

dsl-profile fast

dmt codeword-size downstream 16 upstream 16

dmt bitrate maximum interleaved downstream 8032 upstream 832

!

interface atm1/1

dsl profile fast

ATM PVC 1 32 interface atm0/1 1 35

Configurazione Cisco LS1010 per RFC 1483

interface ATM 0/1/2

no ip address

no ip directed-broadcast

no ATM ilmi-keepalive

ATM pvp 1 interface ATM 0/0/2 1

Cisco 7200 Configurazione per RFC 1483

ip dhcp excluded-address 172.22.40.1 172.22.40.25

!

!

ip dhcp pool 0

network 172.22.40.0 255.255.255.0

default-router 172.22.40.9

dns-server

netbios-name-server

!

!

bridge irb

!

!

interface ATM 2/0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ATM ilmi-keepalive

!

!

interface ATM 2/0.1 point-to-point

no ip directed-broadcast

PVC 1/35

encapsulation aal5snap

bridge-group 1

!

!

interface ATM 2/0.2 point-to-point

no ip directed-broadcast

PVC 1/36

encapsulation aal5snap

bridge-group 1!

!

interface FastEthernet 4/0

ip address 172.22.32.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

!

interface BVI 1

ip address 172.22.40.9 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

!

bridge 1 protocol ieee

bridge 1 route ip

RBE: xDSL a 7200

Esempio di rete

Questa sezione utilizza questa configurazione di rete:

Configurazioni

RBE è attualmente la configurazione preferita per la maggior parte delle nuove installazioni DSL. RBE risolve i problemi di sicurezza e scalabilità del bridging nell'ambiente degli abbonati a banda larga.

Un server DHCP con configurazione nel router 7200 assegna un indirizzo IP alla workstation client.

Il protocollo DHCP non può essere eseguito sul router con ATM senza numero, a meno che non si utilizzi il software Cisco IOS® versione 12.1(2)T o successive.Importante:

Questa sezione utilizza le seguenti configurazioni:

- Configurazione PC per RBE

- Cisco CPE Configuration per RBE

- Cisco DSLAM Configuration per RBE

- Cisco LS1010 Configuration per RBE

- Cisco 7200 Configurazione per RBE

Configurazione PC per RBE

1. Impostare l'indirizzo IP per ottenere automaticamente un indirizzo IP.

2. Impostare WINS per utilizzare DHCP per la risoluzione WINS.

3. Verificare che non sia impostato alcun gateway predefinito.

Nota: se DHCP non riesce a passare queste informazioni, è necessario impostare un nome di dominio.

Cisco CPE Configuration per RBE

cbos# set bridging rfc1483 enabled

!--- Use write, then reboot for the changes to take effect.

cbos# set bridging management enable

cbos# set int eth0 address 172.22.40.25

!--- You use this IP address for management purposes only.

cbos# set int wan0-0 close

cbos# set int wan0-0 vpi 1

cbos# set int wan0-0 vci 32

cbos# set int wan0-0 open

cbos# write

NVRAM written.

cbos# reboot

Cisco DSLAM Configuration per RBE

hostname 6260

! Subtending Port - Will set as shutdown

interface atm0/2

shutdown

slot 1 atuc-1-4dmt

!

dsl-profile fast

dmt codeword-size downstream 16 upstream 16

dmt bitrate maximum interleaved downstream 8032 upstream 832

!

interface atm1/1

dsl profile fast

ATM PVC 1 32 interface atm0/1 1 35

Cisco LS1010 Configuration per RBE

interface ATM 0/1/2

no ip address

no ip directed-broadcast

no ATM ilmi-keepalive

ATM pvp 1 interface ATM 0/0/2 1

Cisco 7200 Configurazione per RBE

ip dhcp excluded-address 172.22.40.1 172.22.40.25

!

!

ip dhcp pool 0

network 172.22.40.0 255.255.255.0

default-router 172.22.40.9

dns-server

netbios-name-server

!

!

interface Loopback0

ip address 172.22.40.9 255.255.255.0

!

!

interface ATM 2/0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ATM ilmi-keepalive

!

!

interface ATM 2/0.1 point-to-point

ip unnumbered Loopback0

no ip directed-broadcast

ATM route-bridged ip

PVC 1/35

encapsulation aal5snap

!

!

interface ATM 2/0.2 point-to-point

ip unnumbered Loopback0

no ip directed-broadcast

ATM route-bridged ip

PVC 1/36

encapsulation aal5snap

!

!

interface FastEthernet 4/0

ip address 172.22.32.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

!

PPPoE: xDSL a 7200

Esempio di rete

Questa sezione utilizza questa configurazione di rete:

Configurazioni

Il protocollo PPP over Ethernet (PPPoE) estende la sessione PPP dal router al client finale. Il PPP e il software di autenticazione vengono in genere eseguiti sul client all'interno del sistema operativo o in un'applicazione autonoma. Il CPE agisce in modalità bridging per creare un bridge della sessione PPP sulla connessione DSL. In questo scenario, tuttavia, CPE non può fungere da server DHCP.

Le configurazioni per CPE, DSLAM e ATM sono le stesse di quelle per il bridging RFC 1483. È possibile configurare il router di aggregazione Cisco 7200 per l'autenticazione locale, come mostrato nell'esempio. In alternativa, è possibile configurare il server 7200 con l'autenticazione RADIUS di autenticazione, autorizzazione e accounting (AAA).

Questa sezione utilizza le seguenti configurazioni:

- Configurazione PC per PPPoE

- Cisco 677 CPE Configuration per PPPoE

- Cisco DSLAM Configuration per PPPoE

- Cisco LS1010 Configuration per PPPoE

- Cisco 7200 Configurazione per PPPoE

Configurazione PC per PPPoE

1. Impostare l'indirizzo IP per ottenere automaticamente un indirizzo IP.

2. Impostare WINS per utilizzare DHCP per la risoluzione WINS.

3. Verificare che non sia impostato alcun gateway predefinito.

Nota: se DHCP non riesce a passare queste informazioni, è necessario impostare un nome di dominio.

Nota: la stazione terminale deve essere in grado di stabilire una connessione PPP con il router. Può essere necessario un software client speciale per l'autenticazione e l'accesso.

Cisco 677 CPE Configuration per PPPoE

cbos# set bridging rfc1483 enabled

!--- Use write, then reboot for the changes to take effect.

cbos# set bridging management enable

cbos# set int eth0 address 172.22.40.25

!--- You use this IP address for management purposes only.

cbos# set int wan0-0 close

cbos# set int wan0-0 vpi 1

cbos# set int wan0-0 vci 32

cbos# set int wan0-0 open

cbos# write

NVRAM written.

cbos# reboot

Cisco DSLAM Configuration per PPPoE

hostname 6260

! Subtending Port - Will set as shutdown

interface atm0/2

shutdown

slot 1 atuc-1-4dmt

!

dsl-profile fast

dmt codeword-size downstream 16 upstream 16

dmt bitrate maximum interleaved downstream 8032 upstream 832

!

interface atm1/1

dsl profile fast

ATM PVC 1 32 interface atm0/1 1 35

Cisco LS1010 Configuration per PPPoE

interface ATM 0/1/2

no ip address

no ip directed-broadcast

no ATM ilmi-keepalive

ATM pvp 1 interface ATM 0/0/2 1

Cisco 7200 Configurazione per PPPoE

!

username <username> password <password>

!

vpdn enable

!

vpdn-group 1

accept-dialin

protocol pppoe

virtual-template 1

pppoe limit per-mac 100

pppoe limit per-vc 100

!

ip cef

!

interface atm2/0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ATM ilmi-keepalive

!

!

interface ATM 2/0.1 point-to-point

no ip directed-broadcast

PVC 1/35

encapsulation aal5snap

protocol pppoe

!

!

interface ATM 2/0.2 point-to-point

no ip directed-broadcast

PVC 1/36

encapsulation aal5snap

protocol pppoe

!

interface Virtual-Template1

ip unnumbered FastEthernet 4/0

no ip directed-broadcast

peer default ip address pool <pool name>

ppp authentication pap

!

interface FastEthernet 4/0

ip address 172.22.32.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

ip local pool <pool name> 172.22.32.20 172.22.32.100

L2TP: Da xDSL a 7200 tramite L2TP

Esempio di rete

Questa sezione utilizza questa configurazione di rete:

Configurazioni

Il protocollo L2TP (Layer Two Tunneling Protocol) consente di terminare la connessione PPP dall'utente finale in una posizione e di trasportare i pacchetti di dati L2 in un'altra posizione. L2TP scarica gran parte delle funzionalità IP dal dispositivo di aggregazione e consente di progettare reti più centralizzate. Un server RADIUS fornisce AAA.

Le configurazioni per tutti i dispositivi ad eccezione di Cisco 7200 sono le stesse dell'esempio della RFC 1483.

Questa sezione utilizza le seguenti configurazioni:

- Configurazione PC per L2TP

- Cisco 677 CPE Configuration per L2TP

- Cisco DSLAM Configuration per L2TP

- Configurazione Cisco LS1010 per L2TP

- Cisco 7200 L2TP Access Concentrator (LAC) Configurazione per L2TP

- Cisco 7200 L2TP Network Server (LNS) Configurazione per L2TP

Configurazione PC per L2TP

1. Impostare l'indirizzo IP per ottenere automaticamente un indirizzo IP.

2. Impostare WINS per utilizzare DHCP per la risoluzione WINS.

3. Verificare che non sia impostato alcun gateway predefinito.

Nota: se DHCP non riesce a passare queste informazioni, è necessario impostare un nome di dominio.

Cisco 677 CPE Configuration per L2TP

cbos> enable

Password:

cbos# set nat enable

NAT is now enabled

You must use "write" then reboot for changes to take effect.

cbos# set ppp wan0-0 login

User name for wan0-0 has been set to testcpe.

cbos# set ppp wan0-0 password

Password for wan0-0 has been set to cisco.

cbos# set ppp wan0-0 ipcp 0.0.0.0

PPP wan0-0 IPCP Address set to 0.0.0.0

cbos# set int wan0-0 close

cbos# set int wan0-0 vpi 1

cbos# set int wan0-0 vci 32

cbos# set int wan0-0 open

cbos# set int eth0 address 172.22.10.254

eth0 ip address changed from 10.0.0.1 to 172.22.10.254

cbos# set int eth0 netmask 255.255.255.0

eth0 netmask changed from 255.255.255.0 to 255.255.255.0

cbos# set dhcp server enable

DHCP Server enabled

cbos# set dhcp server pool 0 ip 172.22.10.0

Pool 0 IP parameter is now 172.22.10.0

cbos# set dhcp server pool 0 netmask 255.255.255.0

Pool 0 netmask parameter is now 255.255.255.0

cbos# set dhcp server pool 0 gateway 172.22.10.254

Pool 0 gateway parameter is now 172.22.10.254

cbos# set password exec

Exec Password Change Successful!

cbos# set password enable

Enable Password Change Successful!

cbos# write

NVRAM written.

Cisco DSLAM Configuration per L2TP

hostname 6260

! Subtending Port - Will set as shutdown

interface atm0/2

shutdown

slot 1 atuc-1-4dmt

!

dsl-profile fast

dmt codeword-size downstream 16 upstream 16

dmt bitrate maximum interleaved downstream 8032 upstream 832

!

interface atm1/1

dsl profile fast

ATM PVC 1 32 interface atm0/1 1 35

Configurazione Cisco LS1010 per L2TP

interface ATM 0/1/2

no ip address

no ip directed-broadcast

no ATM ilmi-keepalive

ATM pvp 1 interface ATM 0/0/2 1

Cisco 7200 LAC Configuration per L2TP

!

AAA new-model

AAA authentication login default none

AAA authentication ppp default local group radius

AAA authorization network default local group radius none

AAA accounting network default wait-start group radius

!

vpdn-group 4

request-dialin

protocol l2tp

domain cisco.com

initiate-to ip 172.22.32.27 priority 1

local name cisco-tunnel

!

interface ATM 2/0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ATM ilmi-keepalive

!

!

interface ATM 2/0.1 point-to-point

no ip directed-broadcast

PVC 1/35

encapsulation aal5mux ppp Virtual-Template1

!

!

interface ATM 2/0.2 point-to-point

no ip directed-broadcast

PVC 1/36

encapsulation aal5mux ppp Virtual-Template1

!

!

interface FastEthernet 4/0

ip address 172.22.32.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

!

interface Virtual-Template1

ip unnumbered FastEthernet4/0

no ip directed-broadcast

ppp authentication pap

!

!

radius-server host 172.22.32.20 auth-port 1645 acct-port 1646

radius-server key cisco

Cisco 7200 LNS Configuration per L2TP

!

AAA new-model

AAA authentication login default none

AAA authentication ppp default local group radius

AAA authorization network default local group radius none

AAA accounting network default wait-start group radius

!

vpdn-group 1

accept-dialin

protocol any

virtual-template 1

terminate-from hostname cisco-tunnel

local name tunnel-gate

!

radius-server host 172.22.32.20 auth-port 1645 acct-port 1646

radius-server key cisco

Verifica

Attualmente non è disponibile una procedura di verifica per questa configurazione.

Risoluzione dei problemi

Al momento non sono disponibili informazioni specifiche per la risoluzione dei problemi di questa configurazione.

Informazioni correlate

- Supporto della tecnologia ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)

- Documentazione e supporto tecnico