Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Configurazione

Esempio di rete

Configurazioni

Verifica

Risoluzione dei problemi

Informazioni correlate

Introduzione

I router Cisco serie 1700, 2600 e 3600 supportano la scheda di interfaccia WAN (WIC) ADSL (asymmetric digital subscriber line). Tutte e tre le piattaforme sono configurate allo stesso modo. Tuttavia, sono presenti differenze a livello di hardware e nella versione software Cisco IOS® richiesta per ciascuno di essi. In questo documento, Cisco 1700/2600/3600 è denominato "Cisco ADSL WIC".

In questa configurazione di esempio viene mostrato un Cisco ADSL WIC connesso a un Cisco 6130 Digital Subscriber Line Access Multiplexer (DSLAM). Termina con un Cisco 6400 Universal Access Concentrator (UAC).

Cisco ADSL WIC è configurato con Bridging RFC 1483. Cisco 6400 è configurato con RBE (Routed Bridge Encapsulation).

La funzionalità RBE ATM di Cisco 6400 Node Route Processor (NRP) instrada il traffico Ethernet IP su RFC 1483 con bridging da una LAN con stub bridge.

I pacchetti IP con bridge ricevuti su un'interfaccia ATM configurata in modalità route-bridge vengono instradati tramite un'intestazione IP. L'interfaccia sfrutta le caratteristiche di una topologia LAN stub comunemente utilizzata per l'accesso DSL. Offre prestazioni e flessibilità superiori rispetto al routing e al bridging integrati (IRB).

Prerequisiti

Requisiti

Prima di provare la configurazione, verificare che siano soddisfatti i seguenti prerequisiti. Per supportare ADSL WIC, sono necessarie almeno le seguenti versioni del software Cisco IOS:

- Software Cisco IOS versione 12.1(5)YB (solo versioni Plus) su Cisco 2600/3600.

- Software Cisco IOS versione 12.1(3)XJ o successive (solo versioni Plus o funzionalità ADSL) su Cisco 1700. Il set di funzionalità ADSL è identificato da "y7" nel nome dell'immagine; ad esempio, c1700-sy7-mz.121-3.XJ.bin.

Quando si scarica l'immagine per Cisco 1700, selezionare il nome dell'immagine 1700. Non scaricare un'immagine 1720 o 1750. Le funzionalità non supportano ADSL WIC.

Per supportare ADSL WIC sugli switch Cisco 2600/3600, sono necessarie le seguenti versioni hardware:

- 2600: Slot WIC per chassis, NM-2W.

- 3600: NM-1FE1R2W, NM-1FE2W, NM-2FE2W, NM-2W.

Nota: per Cisco 3600, NM-1E1R2W, NM-1E2W e NM-2E2W non supportano ADSL WIC.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- Cisco 6400 UAC-NRP IOS software release 12.1(3)DC1

- Software Cisco 6400 UAC-NSP IOS versione 12.1(3)DB

- Software Cisco 6130 DSLAM-NI2 IOS release 12.1(5)DA

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Configurazione

In questa sezione vengono presentate le informazioni necessarie per configurare le funzionalità descritte più avanti nel documento.

Nota: per ulteriori informazioni sui comandi menzionati in questo documento, usare lo strumento di ricerca dei comandi (solo utenti registrati).

Esempio di rete

Nel documento viene usata l'impostazione di rete mostrata nel diagramma:

Configurazioni

Per connettersi in modalità Telnet (o eseguire il ping) a Cisco ADSL WIC da Internet, configurare un indirizzo IP e un indirizzo MAC sull'interfaccia ATM. Per l'indirizzo IP, configurare lo stesso indirizzo IP sull'interfaccia ATM configurata sull'interfaccia Ethernet. Per l'indirizzo MAC, usare il comando show interface eth0. Annotare l'indirizzo MAC e configurare lo stesso indirizzo MAC sull'interfaccia ATM.

Quando Cisco ADSL WIC crea un bridge IP sulle interfacce Ethernet e ATM, entrambe le interfacce hanno lo stesso indirizzo IP.

Notare il comando no ip routing nella configurazione.

Cisco ADSL WIC (R1)

Current configuration:

!

version 12.1

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

!

hostname R1

!

ip subnet-zero

no ip routing

!

interface FastEthernet0

ip address 10.0.0.1 255.0.0.0

!--- When the router is in bridge mode, the FastEthernet !--- and ATM interfaces can have the same IP address.

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

!

interface ATM0

mac-address 0030.96f8.45bd

!--- This is the MAC address of interface FastEthernet0. !--- Use the IOS command show interface fastethernet 0 !--- to get the MAC address.

ip address 10.0.0.1 255.0.0.0

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

no atm ilmi-keepalive

pvc 4/100

encapsulation aal5snap

!

bundle-enable

bridge-group 1

hold-queue 224 in

!

ip classless

no ip http server

!

bridge 1 protocol ieee

!

end

Cisco 6400 NRP

Current configuration:

!

version 12.0

no service pad

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

!

hostname NRP

!

redundancy

main-cpu

no auto-sync standard

no secondary console enable

ip subnet-zero

!

interface Loopback1

ip address 10.0.0.2 255.0.0.0

no ip directed-broadcast

!

interface ATM0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

no atm ilmi-keepalive

!

interface ATM0/0/0.4 point-to-point

ip unnumbered Loopback1

no ip directed-broadcast

atm route-bridged ip

pvc 4/100

encapsulation aal5snap

!

!

interface Ethernet0/0/1

no ip address

no ip directed-broadcast

!

interface Ethernet0/0/0

no ip directed-broadcast

!

interface FastEthernet0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

full-duplex

!

ip classless

ip route 10.0.0.1 255.255.255.255 ATM0/0/0.4

!

end

Verifica

Attualmente non è disponibile una procedura di verifica per questa configurazione.

Risoluzione dei problemi

Al momento non sono disponibili informazioni specifiche per la risoluzione dei problemi di questa configurazione.

Informazioni correlate

- Supporto tecnico Cisco DSL

- Architettura di base Routed Bridged Encapsulation

- Incapsulamento bridge con routing ATM

- Configurazione di Cisco 6400

- Supporto tecnico Cisco ADSL

- Supporto tecnico – Cisco Systems