Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Requisiti hardware

Requisiti software

Convenzioni

Configurazione

Esempio di rete

Configurazioni

Verifica

Risoluzione dei problemi

Informazioni correlate

Introduzione

I router Cisco serie 1700, 2600 e 3600 supportano l'ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) WAN Interface Card (WIC). Le tre piattaforme sono configurate allo stesso modo, ma sono presenti differenze a livello di hardware e nella versione software Cisco IOS® richiesta per ciascuna di esse. In questo documento, i Cisco 1700/2600/3600 sono chiamati "Cisco ADSL WIC".

In questa configurazione di esempio viene mostrato un Cisco ADSL WIC configurato con routing SNAP AAL5e che termina con un Cisco 6400 Universal Access Concentrator (UAC). Cisco ADSL WIC e Cisco 6400 usano entrambi un'interfaccia ip senza numero. Questo tipo di interfaccia è ideale nelle situazioni in cui il numero di subnet IP disponibili è limitato.

L'interfaccia principale della modalità di trasferimento asincrono (ATM) non supporta il comando ip senza numero; utilizzare sottointerfacce punto-punto ATM.

Il servizio di routing RFC 1483 connette gli utenti a un Cisco 6400 utilizzando l'incapsulamento AAL5SNAP per trasportare il traffico IP su ATM. Il protocollo NRP (Node Route Processor) instrada il traffico IP come richiesto.

Prerequisiti

Requisiti

Non sono previsti prerequisiti specifici per questo documento.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware.

- Cisco 6400 UAC-NRP IOS software release 12.1(3)DC1

- Software Cisco 6400 UAC-NSP IOS versione 12.1(3)DB

- Software Cisco 6130 DSLAM-NI2 IOS release 12.1(5)DA

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Requisiti hardware

Per supportare ADSL WIC su Cisco 2600/3600, è necessario disporre di questo hardware:

Router Cisco serie 2600:

- Slot WIC per chassis

- NM-2W

Router Cisco serie 3600:

- NM-1FE1R2W

- NM-1FE2W

- NM-2FE2W

- NM-2W

Nota: per Cisco 3600, questi switch non supportano ADSL WIC:

- NM-1E1R2W

- NM-1E2W

- NM-2E2W

Requisiti software

Per supportare ADSL WIC, sono necessarie almeno queste versioni del software Cisco IOS:

- Software Cisco IOS versione 12.1(5)YB (solo versioni Plus) su Cisco 2600/3600.

- Software Cisco IOS versione 12.1(3)XJ o successive (solo versioni Plus o funzionalità ADSL) su Cisco 1700. Il nome dell'immagine identifica il gruppo di funzionalità ADSL con "y7". Ad esempio, c1700-sy7-mz.121-3.XJ.bin.

Nota: quando si scarica l'immagine per Cisco 1700, selezionare il nome dell'immagine 1700. Non scaricare un'immagine 1720 o 1750. Le funzionalità non supportano ADSL WIC.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Configurazione

In questa sezione vengono presentate le informazioni necessarie per configurare le funzionalità descritte più avanti nel documento.

Nota: per ulteriori informazioni sui comandi menzionati in questo documento, usare lo strumento di ricerca dei comandi (solo utenti registrati).

Esempio di rete

Nel documento viene usata l'impostazione di rete mostrata nel diagramma.

Configurazioni

Nel documento vengono usate le configurazioni mostrate di seguito.

- Cisco ADSL WIC

- Cisco 6400-NRP

Cisco ADSL WIC

Current configuration:

!

version 12.1

no service pad

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

!

hostname R1

ip subnet-zero

!

interface FastEthernet0

ip address 10.0.0.1 255.0.0.0

no ip directed-broadcast

!

interface ATM0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

no atm ilmi-keepalive

bundle-enable

hold-queue 224 in

!

interface ATM0.1 point-to-point

ip unnumbered FastEthernet0

no ip directed-broadcast

pvc 3/100

protocol ip 172.16.0.2

encapsulation aal5snap

!

ip classless

ip route 172.16.0.2 255.255.255.255 ATM0.1

no ip http server

!

dialer-list 1 protocol ip permit

!

line con 0

end

Cisco 6400-NRP

Current configuration:

!

version 12.0

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

!

hostname NRP

!

redundancy

main-cpu

auto-sync standard

no secondary console enable

ip subnet-zero

!

interface Loopback1

ip address 172.16.0.2 255.255.0.0

no ip directed-broadcast

!

interface ATM0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

no atm ilmi-keepalive

!

interface ATM0/0/0.3 point-to-point

ip unnumbered Loopback1

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

pvc 3/100

protocol ip 10.0.0.1

encapsulation aal5snap

!

interface Ethernet0/0/1

no ip address

no ip directed-broadcast

!

interface Ethernet0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface FastEthernet0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

half-duplex

!

ip classless

ip route 10.0.0.1 255.255.255.255 ATM0/0/0.3

ip http server

!

!

line con 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

Verifica

Attualmente non è disponibile una procedura di verifica per questa configurazione.

Risoluzione dei problemi

Al momento non sono disponibili informazioni specifiche per la risoluzione dei problemi di questa configurazione.

Informazioni correlate

- Configurazione di Cisco 6400

- Suggerimenti tecnici per Cisco ADSL

- Supporto tecnico DSL

- RFC 1483

- Più protocolli di routing su PVC ATM con incapsulamento LLC

- Supporto tecnico – Cisco Systems