Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Configurazione

Esempio di rete

Configurazioni

Verifica

Risoluzione dei problemi

Informazioni correlate

Introduzione

I router Cisco serie 1700, 2600 e 3600 supportano l'ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) WAN Interface Card (WIC). Tutte e tre le piattaforme sono configurate essenzialmente nello stesso modo, ma sono presenti differenze a livello di hardware e nella versione software Cisco IOS® richiesta per ciascuna di esse. In questo documento, i Cisco 1700/2600/3600 saranno chiamati Cisco ADSL WIC.

In questo documento viene fornito un esempio di configurazione in cui viene mostrato un Cisco ADSL WIC che si connette a un Cisco 6130 Digital Subscriber Line Access Multiplexer (DSLAM) e termina con un Cisco 6400 Universal Access Concentrator (UAC) configurato con Integrated Routing and Bridging (IRB).

Nota: un router client Cisco (Cisco ADSL WIC) in modalità full-bridge non può funzionare come server DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) per i client LAN locali. Se Cisco ADSL WIC è in modalità bridging e è configurato come server DHCP, non sarà possibile assegnare in lease gli indirizzi IP ai client Ethernet locali (PC, workstation UNIX, ecc.).

È possibile configurare l'IRB su Cisco ADSL WIC e collegarlo a un ISP. In questo caso, Cisco ADSL WIC può essere configurato come server DHCP e Network Address Translation (NAT) e può assegnare in lease gli indirizzi IP del pool locale ai client LAN.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- Cisco 6400 UAC-NRP IOS software release 12.1(3)DC1

- Software Cisco 6400 UAC-NSP IOS versione 12.1(3)DB

- Software Cisco 6130 DSLAM-NI2 IOS release 12.1(5)DA

Requisiti hardware

Per supportare ADSL WIC su Cisco 2600/3600, è necessario disporre di questo hardware:

Per il modello 2600:

- Slot WIC per chassis

- NM-2W

per il modello 3600:

- NM-1FE1R2W

- NM-1FE2W

- NM-2FE2W

- NM-2W

Nota: per Cisco 3600, questi switch non supportano ADSL WIC:

- NM-1E1R2W

- NM-1E2W

- NM-2E2W

Requisiti software

Per supportare ADSL WIC, sono necessarie almeno queste versioni del software Cisco IOS:

- Software Cisco IOS versione 12.1(5)YB (solo versioni Plus) su Cisco 2600/3600.

- Software Cisco IOS versione 12.1(3)XJ o successive (solo versioni Plus o funzionalità ADSL) su Cisco 1700. Il set di funzionalità ADSL è identificato da "y7" nel nome dell'immagine; ad esempio, c1700-sy7-mz.121-3.XJ.bin.

Quando si scarica l'immagine per Cisco 1700, selezionare il nome dell'immagine 1700. Non scaricare un'immagine 1720 o 1750. Le funzionalità non supportano ADSL WIC.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Configurazione

In questa sezione vengono presentate le informazioni necessarie per configurare le funzionalità descritte più avanti nel documento.

Nota: per ulteriori informazioni sui comandi menzionati in questo documento, usare lo strumento di ricerca dei comandi (solo utenti registrati).

Esempio di rete

Nel documento viene usata questa impostazione di rete:

Configurazioni

Per connettersi in modalità Telnet (o eseguire il ping) a Cisco ADSL WIC da Internet, è necessario configurare un indirizzo IP e un indirizzo MAC sull'interfaccia ATM. Per l'indirizzo IP, configurare lo stesso indirizzo IP sull'interfaccia ATM configurata sull'interfaccia Ethernet. Per l'indirizzo MAC, usare il comando show interface eth0. Annotare l'indirizzo MAC e configurare lo stesso indirizzo MAC sull'interfaccia ATM.

Quando Cisco ADSL WIC sta effettuando il bridging IP sulle interfacce Ethernet e ATM, entrambe le interfacce possono avere lo stesso indirizzo IP.

Nel documento vengono usate queste configurazioni:

Notare il comando no ip routing nella configurazione.

Cisco ADSL WIC

Current configuration:

!

version 12.1

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

!

hostname R1

!

ip subnet-zero

no ip routing

!

interface FastEthernet0

ip address 10.0.0.1 255.0.0.0

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

bridge-group 1

!

interface Atm0

mac-address 0030.96f8.45bd

ip address 10.0.0.1 255.0.0.0

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

no atm ilmi-keepalive

pvc 1/150

encapsulation aal5snap

!

bundle-enable

bridge-group 1

hold-queue 224 in

!

ip classless

no ip http server

!

bridge 1 protocol ieee

!

end

Cisco Access 6400 NRP1

bridge irb

!

interface ATM0/0/0.200 point-to-point

no ip directed-broadcast

pvc 1/301

encapsulation aal5snap

!

bridge-group 1

!

interface BVI1

ip address 10.0.0.2 255.0.0.0

no ip directed-broadcast

bridge 1 protocol ieee

bridge 1 route ip

!

end

Verifica

Attualmente non è disponibile una procedura di verifica per questa configurazione.

Risoluzione dei problemi

Al momento non sono disponibili informazioni specifiche per la risoluzione dei problemi di questa configurazione.

Informazioni correlate

- Pagina di supporto per ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems