Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Convenzioni

Configurazione

Esempio di rete

Configurazioni

Verifica

Informazioni correlate

Introduzione

Un provider di servizi in genere fornisce uno o più tunnel di percorso virtuale (VP) per connettere i dispositivi anziché un collegamento fisico point-to-point. In questo documento viene descritto come configurare Multiprotocol Label Switching (MPLS) quando si usano i tunnel VP.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Configurazione

In questa sezione vengono presentate le informazioni necessarie per configurare le funzionalità descritte più avanti nel documento.

Nota: per ulteriori informazioni sui comandi menzionati in questo documento, usare lo strumento di ricerca dei comandi (solo utenti registrati).

Esempio di rete

Nel documento viene usata questa impostazione di rete:

In questa configurazione, il provider di servizi ha fornito due tunnel VP:

- Uno tra Ischia e Capri con VPI = 3 (identificatore del percorso virtuale)

- Uno tra Alcazaba e Capri con VPI = 4

Ischia e Alcazaba sono due router Cisco 7200 con software Cisco IOS® versione 12.1(3a)E. Capri è un router Catalyst 8540 Multiservice Switch Router (MSR) con versione 12.0(10)W5(18c). Capri è un vicino TDP (Tag Distribution Protocol) di Alcazaba e Ischia.

Nota: per configurare questa funzione, è necessario eseguire la versione 12.0(3)T o successive.

Le configurazioni utilizzate sono quelle di un Catalyst 8500 MSR o LightStream 1010 e di un router.

Configurazioni

Nel documento vengono usate queste configurazioni:

Ischia

ip cef

!

interface Loopback0

ip address 1.1.1.1 255.255.255.0

!

interface ATM2/0.3 tag-switching

ip address 3.0.0.1 255.255.255.0

tag-switching atm vp-tunnel 3

tag-switching ip

!

router ospf 6

log-adjacency-changes

network 1.1.1.1 0.0.0.0 area 0

network 3.0.0.0 0.0.0.255 area 0

Alcazaba

ip cef

!

interface Loopback0

ip address 2.2.2.2 255.255.255.0

!

interface ATM4/0.4 tag-switching

ip address 4.0.0.1 255.255.255.0

tag-switching atm vp-tunnel 4

tag-switching ip

!

router ospf 6

log-adjacency-changes

network 2.2.2.2 0.0.0.0 area 0

network 4.0.0.0 0.0.0.255 area 0

Capri

interface ATM3/1/1

no ip address

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

no atm ilmi-keepalive

atm pvp 3

atm pvp 4

!

interface ATM3/1/1.3 point-to-point

ip address 3.0.0.2 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

no atm ilmi-keepalive

tag-switching ip

!

interface ATM3/1/1.4 point-to-point

ip address 4.0.0.2 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

no atm ilmi-keepalive

tag-switching ip

Nota: questa configurazione è simile alle configurazioni standard dei router disponibili qui. L'unica differenza è che è necessario specificare il router su cui si utilizza un tunnel VPN. A tale scopo, è possibile usare il comando tag-switching atm vp-tunnel vpi, dove vpi è il valore VPI associato al tunnel che termina su questo router.

Nota: per LightStream 1010 e Catalyst 8500 MSR, è necessario configurare uno o più percorsi virtuali permanenti (PVP) per ciascun tunnel VP con il comando atm pvp vpi. Per un esempio di configurazione, vedere qui. A ciascuno di questi tunnel è associata una sottointerfaccia. Ad esempio, l'interfaccia atm 3/1/1.3 è associata a PVP=3. È necessario configurare questa sottointerfaccia con tag-switching, come si fa sull'interfaccia principale.

Verifica

Utilizzare i seguenti comandi show per verificare che la rete funzioni correttamente:

- show tag-switching tdp neighbors

- show tag-switching atm-tdp binding: visualizza le informazioni sui tag ATM dinamici.

- show tag-switching forwarding-table: visualizza la base TFIB (Tag Forwarding Information Base).

- show tag-switching interfaces atm [int number] detail: visualizza informazioni dettagliate sullo switching dei tag per ciascuna interfaccia.

Lo strumento Output Interpreter (solo utenti registrati) (OIT) supporta alcuni comandi show. Usare l'OIT per visualizzare un'analisi dell'output del comando show.

Questo output è il risultato dei comandi immessi sui dispositivi mostrati nel diagramma di rete.

Ischia#show tag-switching tdp neighbor

Peer TDP Ident: 10.200.10.57:1; Local TDP Ident 1.1.1.1:1

TCP connection: 3.0.0.2.11001 - 3.0.0.1.711

State: Oper; PIEs sent/rcvd: 92/93; ; Downstream on demand

Up time: 01:16:52

TDP discovery sources:

ATM2/0.3

Ischia#show tag-switching atm-tdp bindings

Destination: 4.0.0.0/24

Headend Router ATM2/0.3 (1 hop) 3/33  Active, VCD=127

Destination: 1.1.1.0/24

Tailend Router ATM2/0.3 3/33 Active, VCD=127

Destination: 2.2.2.2/32

Headend Router ATM2/0.3 (2 hops) 3/34  Active, VCD=128

Ischia#show tag-switching forwarding-table

Local  Outgoing    Prefix            Bytes tag  Outgoing   Next Hop

tag    tag or VC   or Tunnel Id      switched   interface

26     3/33        4.0.0.0/24        0          AT2/0.3    point2point

27     3/34        2.2.2.2/32        0          AT2/0.3    point2point

Ischia#show tag-switching interfaces detail

Interface ATM2/0.3:

IP tagging enabled

TSP Tunnel tagging not enabled

Tagging operational

Tagswitching turbo vector

MTU = 4470

ATM tagging:

Tag VPI = 3 (VP Tunnel)

Tag VCI range = 33 - 65535

Control VC = 3/32

Capri#show tag-switching atm-tdp bindings

Destination: 4.0.0.0/24

Tailend Switch ATM3/1/1.3 3/33 Active -> Terminating Active

Destination: 1.1.1.1/32

Transit ATM3/1/1.4 4/33 Active -> ATM3/1/1.3 3/33 Active

Destination: 3.0.0.0/24

Tailend Switch ATM3/1/1.4 4/34 Active -> Terminating Active

Destination: 2.2.2.2/32

Transit ATM3/1/1.3 3/34 Active -> ATM3/1/1.4 4/33 Active

Capri#show tag-switching tdp neighbor

Peer TDP Ident: 1.1.1.1:1; Local TDP Ident 10.200.10.57:1

TCP connection: 3.0.0.1.711 - 3.0.0.2.11001

State: Oper; PIEs sent/rcvd: 95/94; ; Downstream on demand

Up time: 01:18:49

TDP discovery sources:

ATM3/1/1.3

Peer TDP Ident: 2.2.2.2:1; Local TDP Ident 10.200.10.57:2

TCP connection: 4.0.0.1.711 - 4.0.0.2.11002

State: Oper; PIEs sent/rcvd: 93/95; ; Downstream on demand

Up time: 01:18:22

TDP discovery sources:

ATM3/1/1.4

Capri#show tag-switching interfaces detail

Interface ATM3/1/1.3:

IP tagging enabled

TSP Tunnel tagging not enabled

Tagging operational

MTU = 4470

ATM tagging: Tag VPI = 3, Control VC = 3/32

Interface ATM3/1/1.4:

IP tagging enabled

TSP Tunnel tagging not enabled

Tagging operational

MTU = 4470

ATM tagging: Tag VPI = 4, Control VC = 4/32

Questo output è simile a quello della commutazione di tag standard, ma una differenza importante è che punta all'interfaccia del tunnel VP.

Informazioni correlate

- MPLS over ATM senza VC-Merge

- Imposizione di etichette MPLS in un ambiente ATM

- Supporto della tecnologia ATM