Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Premesse

Aggiunta di nodi a un anello BLSR

Passaggio 1: Conferma provisioning ring BLSR

Passaggio 2: Verifica integrità circuito

Passaggio 3: Avvio di uno switch di protezione

Passaggio 4: Connetti nuovo nodo

Passaggio 5: Riavvia CTC

Passaggio 6: Accetta nuova mappa ad anello

Passaggio 7: Aggiorna circuiti

Passaggio 8: Cancella switch di protezione

Rimozione di nodi da un anello BLSR

Passaggio 1: Eliminare i circuiti che cadono nel nodo che si desidera rimuovere

Passaggio 2: Identificare, eliminare e ricreare i circuiti pass-through che modificano STS o VT

Passaggio 3: Avvia switch di protezione

Passaggio 4: Rimuovere il nodo e riconnettere i nodi adiacenti

Passaggio 5: Riavvia CTC

Passaggio 6: Accetta la mappa ad anello

Passaggio 7: Switch di protezione

Informazioni correlate

Introduzione

Questo documento spiega come aggiungere e rimuovere elementi di rete (NE) in un blSR (Bidirectional Line Switched Ring).

Nota: è possibile aggiungere un solo nodo alla volta a una BLSR.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Premesse

Attenzione: questa procedura ha effetto sul servizio. Eseguire questa procedura durante un intervento di manutenzione in quanto la procedura comporta il passaggio da una protezione all'altra. Sono possibili interruzioni fino a tre minuti per qualsiasi traffico Ethernet a causa della riconversione dello Spanning Tree. Tutto il resto del traffico dura fino a 50 ms.

Questa procedura presuppone che il nuovo nodo sia montato su rack e acceso con tutte le schede installate e che il provisioning sia stato completato. Il provisioning include problemi generali, rete, tempificazione, SONET Data Communications Channel (SDCC), provisioning della ghiera BLSR e attivazione delle porte ottiche. Prima di iniziare la procedura, effettuare le seguenti operazioni:

1. Eseguire il test del traffico sul nodo per NTP-A175 o NTP-A176 in base al tipo BLSR.

2. Identificare e contrassegnare tutte le fibre coinvolte.

3. Risolvere gli allarmi critici o importanti. È possibile identificare questi allarmi dalla scheda Allarmi in visualizzazione Rete.

Aggiunta di nodi a un anello BLSR

Questa sezione utilizza un'impostazione lab con tre nodi (Node1, Node2 e Node3). Di seguito è riportato un esempio che mostra come aggiungere un quarto nodo (Nodo4).

Questa procedura prevede le seguenti fasi:

- Passaggio 1: Confermare il provisioning della ghiera BLSR.

- Passaggio 2: Controllare l'integrità del circuito.

- Passaggio 3: Avviare un commutatore di protezione forzata.

- Passaggio 4: Collegare il nuovo nodo all'anello.

- Passaggio 5: Riavviare Cisco Transport Controller (CTC).

- Passaggio 6: Accetta la nuova mappa ad anello.

- Passaggio 7: Aggiornare i circuiti con il nuovo nodo.

- Passaggio 8: Rilasciare l'interruttore di protezione forzata.

Passaggio 1: Conferma provisioning ring BLSR

In un anello BLSR, è necessario collegare le NE in una configurazione est-ovest intorno all'anello. Collegare la scheda East di un nodo alla scheda West del nodo adiacente e viceversa. La scheda trunk ottica più a destra nello scaffale è normalmente la carta est, mentre la carta più a sinistra è normalmente la carta ovest.

Prima di iniziare la procedura, verificare che il provisioning est-ovest sia corretto. Fare clic sulla scheda Alarms (Avvisi) in Network view (Visualizzazione rete) per verificare se sono presenti allarmi relativi a BLSR. Se vengono rilevati allarmi di questo tipo, cancellarli prima di procedere.

Passaggio 2: Verifica integrità circuito

Verificare quindi l'integrità dei circuiti nell'anello.

Nella visualizzazione Rete, verificare che tutti i circuiti siano visualizzati in stato attivo. Se alcuni circuiti sono in stato incompleto, consultare le best practice per la configurazione dei circuiti su ONS 15454 e risolvere il problema.

Passaggio 3: Avvio di uno switch di protezione

Dopo aver confermato la configurazione dell'anello, è necessario allontanare il traffico dall'estensione in cui si inserisce il nuovo nodo. Andare innanzitutto al nodo che si connette al nuovo nodo tramite la porta est. In questo caso, Node3 si connette al nuovo nodo.

Attenzione: uno switch di protezione forzato può causare l'interruzione del servizio se il resto del ring non è privo di errori. Controllare le statistiche di Monitoraggio prestazioni (PM) per le altre schede ottiche nel ring. Per controllare le statistiche relative al PM:

1. Accedere a ogni scaffale dell'anello.

2. Fare clic su una scheda ottica BLSR.

3. Selezionare la scheda Prestazioni.

4. Fare clic su Aggiorna.

Se l'estensione viene eseguita senza errori, è possibile che vengano visualizzati degli zeri in tutti i campi. Il traffico non è protetto durante un cambio di protezione forzato.

Dalla vista scaffale, fare clic sulla scheda Manutenzione/Anello (Manutenzione/BLSR nelle versioni software più recenti). Dall'elenco East Switch, scegliere Force Ring > Apply per forzare il traffico proveniente dall'area di estensione est.

Fare clic su Sì nella finestra di dialogo di conferma.

Selezionare nuovamente Sì.

Passare ora alla visualizzazione scaffale del nodo che si connette al nuovo nodo attraverso la porta ovest. In questo caso, Node1 si connette al nuovo nodo.

Fare clic sulla scheda Maintenance/Ring (Maintenance/BLSR nelle versioni software più recenti). Dall'elenco Switch West, selezionare Force Ring > Apply. Fare clic su Sì nelle due finestre di dialogo di conferma. In questo modo, si forza il traffico lontano dall'arco occidentale.

Passaggio 4: Connetti nuovo nodo

A questo punto è possibile aprire questa estensione e collegare il nuovo nodo (Nodo4).

Rimuovere le fibre orientali dal nodo che si connette al nuovo nodo attraverso la porta orientale. Collegare le fibre orientali alla porta occidentale del nuovo nodo. Rimuovere le fibre occidentali dal nodo che si connette al nuovo nodo attraverso la porta ovest. Collegare le fibre occidentali alla porta orientale del nuovo nodo. Qui è possibile connettersi:

- Slot 13 Node3 su Slot 5 Node4

- Slot 13 Node da 4 a 5 Node1

In ogni caso, collegare prima solo le fibre Tx e controllare i livelli prima di collegare le fibre Rx. I livelli Rx sono disponibili nella sezione Card Reference della Cisco ONS 15454 Troubleshooting Guide, release 5.0.

Passaggio 5: Riavvia CTC

Ora chiudete CTC e avviate di nuovo CTC su qualsiasi nodo nel ring.

A questo punto, è possibile vedere gli allarmi Path Unquipped (UNEQ-P) e APSCDFLTK sulle schede ottiche adiacenti al nuovo nodo. Il verificarsi di questi allarmi è normale.

Passaggio 6: Accetta nuova mappa ad anello

Il passo successivo è accettare la nuova mappa ad anello.

Attendere che venga visualizzata la finestra di dialogo Modifica mappa anello BLSR. Fare clic su Sì per visualizzare la nuova mappa dell'anello.

Se la finestra di dialogo Modifica mappa ring BLSR non viene visualizzata:

1. Passare alla visualizzazione Scaffale del nuovo nodo.

2. Selezionare la scheda Provisioning/Ring (Provisioning/BLSR nelle versioni software più recenti).

3. Fare clic nel campo Type per evidenziare le informazioni sull'anello.

4. Fare clic su Mappa ad anello.

Dopo aver verificato che gli indirizzi IP corrispondano agli ID dei nodi, fare clic su Accept per cancellare gli allarmi APSCDFLTK.

Passaggio 7: Aggiorna circuiti

Successivamente, è necessario aggiornare i circuiti. Accedere alla visualizzazione Rete e attendere che CTC rilevi tutti i circuiti.

Tutti i circuiti che attraversano il nuovo nodo vengono visualizzati come Incompleti. Notare il numero di circuiti incompleti.

Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nuovo nodo e selezionare Aggiorna circuiti con nuovo nodo dal menu.

Verificare che il numero di circuiti aggiornati corrisponda al numero di circuiti incompleti annotati in precedenza. Verificare che tutti i circuiti siano attivi. Se uno dei due casi non è true, eseguire nuovamente Aggiorna circuiti con nuovo nodo.

Nota: a questo punto, accertarsi che gli allarmi UNEQ-P non siano presenti.

Passaggio 8: Cancella switch di protezione

L'ultimo passaggio della procedura consiste nel cancellare l'interruttore di protezione avviato al passaggio 3.

Accedere al nodo tramite la porta est per connettersi al nuovo nodo. Nella scheda Provisioning/Manutenzione, scegliere Cancella dall'elenco East Switch e fare clic su Applica.

Fate clic su OK nella finestra di dialogo di conferma. Ripetere l'azione per il nodo attraverso la porta ovest per connettersi al nuovo nodo. Selezionate Cancella (Clear) dall'elenco Commuta a ovest (West Switch).

Rimozione di nodi da un anello BLSR

Questa procedura è relativa al servizio e deve essere eseguita durante un intervento di manutenzione. Sono possibili interruzioni fino a tre minuti per qualsiasi traffico Ethernet a causa della riconversione dello Spanning Tree. Tutto il resto del traffico dura fino a 50 ms per ogni switch di protezione avviato. Ogni circuito che ha modificato il segnale di trasporto sincrono (STS) o il tributario virtuale (VT) durante il passaggio attraverso il nodo rimosso genera un'interruzione per il tempo necessario per l'eliminazione e la ricostruzione. Ciò dipende dall'esperienza dell'operatore con il CTC.

Dopo aver aggiunto correttamente un nodo (Nodo4) a un anello BLSR, rimuoverlo di nuovo. A scopo dimostrativo, sono stati aggiunti alcuni circuiti all'impostazione di laboratorio utilizzata in precedenza. Questi circuiti cadono nel nodo che stiamo rimuovendo.

Per rimuovere i nodi da un anello BLSR, è necessario effettuare le seguenti operazioni:

- Passaggio 1: Eliminare tutti i circuiti che cadono nel nodo che si desidera rimuovere.

- Passaggio 2: Identificare, eliminare e ricreare i circuiti pass-through che cambiano STS o VT.

- Passaggio 3: Avviare gli switch di protezione.

- Passaggio 4: Rimuovere il nodo e riconnettere i nodi adiacenti.

- Passaggio 5: Riavviare CTC.

- Passaggio 6: Accettare la mappa ad anello.

- Passaggio 7: Release Protection Switch.

Passaggio 1: Eliminare i circuiti che cadono nel nodo che si desidera rimuovere

È necessario prima identificare ed eliminare tutti i circuiti che cadono al Nodo 4.

Attenzione: questa procedura ha effetto sul servizio. Accertarsi di spostare tutto il traffico che cade su questo nodo prima di eliminare qualsiasi circuito.

Nella visualizzazione Scaffale del nodo che si desidera rimuovere, fare clic sulla scheda Circuiti. Selezionare Nodo dall'elenco a discesa Ambito per visualizzare solo i circuiti che attraversano o rilasciano questo nodo. Controllare la colonna di origine e di destinazione per identificare eventuali circuiti contenenti il nodo che si desidera rimuovere (Nodo4). Per ordinare le colonne Origine o Destinazione, fare clic sull'intestazione della colonna.

Attenersi alla seguente procedura:

1. Fare clic su ciascun circuito per evidenziarlo.

2. Fare clic su Elimina.

3. Fare clic su Sì nella finestra di dialogo di conferma.

4. Fate clic su OK nella finestra di dialogo informativa.

Nota: per evidenziare più circuiti da eliminare, tenere premuto il tasto CTRL o MAIUSC mentre si fa clic su ogni circuito.

Passaggio 2: Identificare, eliminare e ricreare i circuiti pass-through che modificano STS o VT

Nota: questo passaggio è necessario solo se è stato utilizzato CTC release 2.x per creare i circuiti che passano attraverso il nodo. Se il provisioning dell'anello BLSR è stato eseguito con la release 3.0 o successive, andare al passo 3.

È necessario identificare, eliminare e ricreare tutti i circuiti che cambiano STS o VT quando i circuiti attraversano il nodo che si desidera rimuovere.

Attenzione: questa procedura ha effetto sul servizio. Si verifica un'interruzione per il tempo necessario per eliminare e ricreare ogni circuito.

1. Nella visualizzazione Scaffale del nodo che si desidera rimuovere, fare clic sulla scheda Circuiti.

2. Selezionare Nodo dall'elenco a discesa Ambito.

Poiché nel passaggio precedente sono stati identificati ed eliminati i circuiti di rilascio per questo nodo, verranno visualizzati i circuiti di transito su questo nodo.

3. Evidenziare uno per uno ciascun circuito e fare clic su Modifica.

4. Selezionare la casella di controllo Mostra mappa dettagliata.

È possibile visualizzare il STS e il VT in cui il circuito entra ed esce dal nodo. Se non corrispondono, documentate il circuito per eliminarlo e ricrearlo.

In questo caso il nostro circuito cambia STS e VT attraverso il Nodo4. Come potete vedere, entra usando STS2, VT1-1, ed esce usando STS3, VT2-1.

5. Ripetere il passaggio 4 per tutti i circuiti visualizzati nella vista del nodo. A questo punto è possibile eliminare e ricreare i circuiti.

6. Evidenziare uno per uno i circuiti identificati in precedenza e fare clic su Elimina.

7. Fare clic su Sì per confermare l'eliminazione.

8. Al termine dell'eliminazione del circuito, fate clic su OK nella finestra di dialogo delle informazioni.

9. Quindi fate clic su Crea (Create) e ricostruite il circuito con i parametri originali.

Passaggio 3: Avvia switch di protezione

È ora necessario forzare manualmente il traffico in uscita da tutti gli span che si connettono al nodo 4. Iniziare con il nodo che si connette al nodo 4 attraverso la porta est. Iniziare con il nodo 3.

Attenzione: uno switch di protezione forzato può causare l'interruzione del servizio se il resto del ring non funziona senza errori. Controllare le statistiche del PM per le altre schede ottiche nell'anello. Attenersi alla seguente procedura:

1. Accedere a ogni scaffale dell'anello.

2. Fare clic su una scheda ottica BLSR.

3. Selezionare la scheda Prestazioni.

4. Fare clic su Aggiorna.

Se l'estensione è priva di errori, è possibile che vengano visualizzati degli zeri in tutti i campi.

Il traffico non è protetto durante uno switch di protezione forzata

Dalla visualizzazione a scaffale del nodo 3, fare clic sulla scheda Manutenzione/Anello (Manutenzione/BLSR nelle versioni software più recenti). Dall'elenco East Switch, selezionare Force Ring, quindi fare clic su Apply (Applica) per forzare il traffico in uscita dall'estensione est.

Selezionare Sì nella finestra di dialogo di conferma.

Selezionare nuovamente Sì.

Passare ora alla visualizzazione scaffale del nodo che si connette al nuovo nodo attraverso la porta ovest. Passare al Nodo 1.

Andare alla scheda Maintenance/Ring (Maintenance/BLSR nelle versioni software più recenti). Dall'elenco Switch ovest, selezionare Force Ring e fare clic su Apply (Applica) per forzare il traffico in uscita dall'estensione ovest. Fare clic su Sì nelle due finestre di dialogo di conferma.

Passaggio 4: Rimuovere il nodo e riconnettere i nodi adiacenti

Nota: se il nodo che si desidera rimuovere ha una temporizzazione BITS, assicurarsi di apportare le modifiche appropriate a tutti i siti con temporizzazione linea che utilizzano il nodo come riferimento.

È ora possibile rimuovere le fibre dal nodo 4 in modo sicuro. Riconnettere le fibre ai nodi adiacenti. Collegare qui lo slot 5, il nodo 1 allo slot 13, il nodo 3.

Quando si ricollegano le fibre ai nodi adiacenti, è innanzitutto necessario collegare solo le fibre Tx e controllare i livelli prima di collegare le fibre Rx. I livelli Rx sono disponibili nella sezione Card Reference della Cisco ONS 15454 Troubleshooting Guide, release 5.0.

Dopo aver ricollegato tutte le fibre, aprire la scheda Allarmi dei nodi appena collegati. Verificare che le schede span non contengano allarmi. Risolvere gli allarmi prima di procedere.

Passaggio 5: Riavvia CTC

È quindi necessario chiudere e riavviare CTC. Assicurarsi di non avviare CTC con l'indirizzo IP del nodo appena rimosso.

Attenzione: lo scopo di questo passo è eliminare il nodo rimosso dalla vista in CTC. Se si ignora questo passaggio e si eliminano i circuiti pass-through dal nodo rimosso, è possibile eliminare i circuiti pass-through dai nodi ancora presenti nell'anello.

Passaggio 6: Accetta la mappa ad anello

Accettate la nuova mappa ad anello.

Attendere che venga visualizzata la finestra di dialogo Modifica mappa anello BLSR. Fare clic su Sì per visualizzare la nuova mappa ad anello.

Se la finestra di dialogo Modifica mappa ring BLSR non viene visualizzata:

1. Passare alla visualizzazione Scaffale di uno dei nodi adiacenti al nodo rimosso.

2. Selezionare la scheda Provisioning/Ring (Provisioning/BLSR nelle versioni software più recenti).

3. Fare clic nel campo Type per evidenziare le informazioni sull'anello.

4. Fare clic su Mappa ad anello.

Dopo aver verificato che gli indirizzi IP corrispondano agli ID dei nodi, fare clic su Accetta.

Passaggio 7: Switch di protezione

L'ultimo passaggio della procedura consiste nel rilasciare l'interruttore di protezione avviato nel passaggio 3.

Accedere al nodo con lo switch di protezione sulla porta est. Nella scheda Maintenance/Ring (Maintenance/BLSR nelle versioni software più recenti), selezionare Clear (Cancella) dall'elenco East Switch (Switch orientale), quindi fare clic su Apply (Applica).

Fate clic su OK nella finestra di dialogo di conferma. Ripetere questo passaggio per il nodo con uno switch di protezione sulla porta ovest. Selezionare Clear (Cancella)dall'elenco West Switch (Cambio occidentale).

Informazioni correlate

- Best practice per la configurazione dei circuiti su ONS 15454

- Guida alla risoluzione dei problemi di Cisco ONS 15454, versione 5.0

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems