Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Premesse

Descrizione degli indicatori a livello di porta

Descrizione della release 2.2.x dello stato del collegamento CTC

Descrizione delle release 3.x e 4.x dello stato del collegamento CTC

Informazioni correlate

Introduzione

Questo documento descrive come interpretare lo stato della luce di collegamento su una scheda Ethernet su un Cisco ONS 15454.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- 15454-E100T-G

- 15454-E1000-2-G

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Premesse

Le schede Ethernet includono:

- E100T

- E1000-2

- E100T-G

- E1000-2-G

Le schede E100T e E1000-2 non sono più disponibili, ma vengono incluse in questa sezione in quanto continueranno a essere supportate fino al 28 marzo 2007. Queste schede sono state sostituite da schede equivalenti. Il modello E100T-G è l'equivalente funzionale del modello E100T-12 fuori produzione e il modello E1000-2-G è l'equivalente funzionale del modello E1000-2 fuori produzione. Per ulteriori informazioni, fare riferimento all'annuncio di fine ciclo di vita per le schede E100T e E1000-2 per Cisco ONS 15454.

Lo switch 15454 utilizza schede E100T e E100T-G per Ethernet (10 Mbps) e Fast Ethernet (100 Mbps) e schede E1000-2 e E1000-2-G per Gigabit Ethernet (1000 Mbps). I modelli E100T e E100T-G consentono agli operatori di rete di fornire più connessioni 10/100 Mbps, mentre i modelli E1000-2 e E1000-2-G consentono agli operatori di rete di fornire più connessioni 1000 Mbps per le interconnessioni LAN dei clienti ad alta capacità.

Descrizione degli indicatori a livello di porta

Ogni porta è dotata di un LED, che può girare in ambra (giallo-arancione) o verde. Nella tabella viene mostrato il significato di tutti i possibili stati LED associati alla porta Ethernet specifica:

Stato LED

Descrizione

Ambra

Trasmissione e ricezione.

Ambra lampeggiante

Lampeggia in modo proporzionale al traffico.

Verde lampeggiante

Solo trasmissione o solo ricezione.

Verde

L'integrità di Idle and Link è buona.

OFF

Connessione inattiva o traffico unidirezionale.

Nota: per ulteriori informazioni sui comandi menzionati in questo documento, usare lo strumento di ricerca dei comandi (solo utenti registrati).

Descrizione della release 2.2.x dello stato del collegamento CTC

Per verificare lo stato del collegamento Ethernet in Cisco Transport Controller (CTC), selezionare Performance > Statistics in Card View.

Figura 1 - Stato collegamento della scheda di linea EPOS 100

Figura 2 - Stato collegamento della scheda di linea EPOS 1000

Descrizione delle release 3.x e 4.x dello stato del collegamento CTC

Figura 3 - Stato collegamento della scheda di linea EPOS 100

Figura 4 - Stato del collegamento della scheda di linea EPOS 1000

Informazioni correlate

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems