Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Procedura

Output di esempio

Informazioni correlate

Introduzione

Questo documento descrive come recuperare l'indirizzo IP di un elemento di rete (NE). A tale scopo, è necessario utilizzare un cavo seriale e collegarsi all'interfaccia RS232 di una scheda Timing Communications and Control (TCC) o di una scheda Cross-Connect, Timing, and Control (XTC) con un laptop.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- Cisco ONS 15454

- Cisco ONS 15327

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Procedura

Attenersi alla seguente procedura:

1. Collegare un cavo seriale all'interfaccia dell'imbarcazione RS232 del TCC o XTC attivo.

2. Avviare Hyperterminal. A tale scopo, selezionare Start>Programmi>Accessori>Comunicazioni>Hyperterminal sul desktop.

3. Configurare l'HyperTerminal con i seguenti dettagli (in base alle istruzioni contenute nella documentazione di Cisco ONS 15454 e Cisco ONS 15327):

- Emulazione terminale = vt100

- Bit per secondo = 9600

- Parità = Nessuna

- Bit di stop = 1

- Controllo di flusso = Nessuno

- Premere INVIO. Viene visualizzato il prompt parentesi angolare (>).

4. Se durante la digitazione non viene visualizzato nulla: nella finestra HyperTerminal, selezionare File>Proprietà>Impostazioni>ASCII Setup dal desktop.

Selezionare la casella di controllo Eco caratteri digitati localmente in Invio ASCII.

Se ogni carattere digitato viene visualizzato due volte, rimuovere il segno di spunta.

Output di esempio

Di seguito è riportato un esempio di questa procedura eseguita su Cisco ONS 15327:

> ACT-USER::CISCO15:123;

!--- This is the login command. Use your actual user name and password.

15327 1970-01-01 16:46:38 M 123 COMPLD ;

15327 1970-01-01 16:46:38 A 1.1 REPT EVT SESSION "15327:NO,"

/* User CISCO15 logged in from Serial Port */

> RTRV-NE-GEN:::123;

!--- This retrieves general attributes of the NE.

15327 1970-01-01 16:50:00 M 123 COMPLD "IPADDR=192.1.0.2,

IPMASK=255.255.255.0,DEFRTR=10.1.1.1,IIOPPORT=57790,NAME="1 5327",

SWVER=4.00.00,LOAD=04.00-003C-08.05,PROTSWVER=3.40.00,PROTLOAD=03.40-002I-

07.02,DEFDESC=\"Factory Defaults\",PLATFORM=15327SONET"

>ED-NE-GEN:::123:::NAME=BELLAGIO-91,IPADDR=10.89.238.91,

IPMASK=255.255.255.0,DE FRTR=10.89.238.1;

!--- This edits the attributes.

BELLAGIO-91 1970-01-01 17:08:23 M 123 COMPLD ;

> CANC-USER::CISCO15:123;

!--- This logs you out.

BELLAGIO-91 1970-01-01 17:09:36 M 123 COMPLD ; >

Informazioni correlate

- Pagine di supporto per la tecnologia ottica

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems