Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Porte TCP/UDP su ONS 15454

HTTP

CORBA

CTC avviato da Esplora dominio client CTM

Porta di download/backup/ripristino software su TCC (NE)

FTP

TELNET

SNMP

TL1

DHCP

NTP/SNTP

Informazioni correlate

Introduzione

I nodi Cisco ONS 15454 utilizzano il protocollo TCP/IP per comunicare con una varietà di dispositivi, ad esempio Cisco Transport Controller (CTC) e Cisco Transport Manager (CTM). Questo documento riepiloga l'uso del numero di porta per TCP/UDP per creare un filtro appropriato.

Nota:  Le informazioni di questo documento sono soggette a modifiche nelle future versioni software e hardware.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Cisco ONS 15454.

- Introduzione a TCP/IP.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- Cisco ONS 15454.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Porte TCP/UDP su ONS 15454

Le schede Timing, Communications and Control (TCC), TCC2 o TCC+ semplificano la connettività TCP/IP. I tipi di dispositivi in questo elenco comunicano con i nodi ONS 15454:

- Workstation CTC

- Server/client CTM

- Dispositivi TL1

- server DHCP

- Stazione di gestione SNMP

- Server NTP/SNTP

Le porte vengono raggruppate in base al tipo di servizi e alle informazioni attualmente disponibili. I numeri di porta sono elencati per entrambe le estremità delle sessioni TCP e UDP. Se UDP non è specificato, TCP è implicito.

Quando il numero di porta del client è un numero casuale, viene visualizzato come any (qualsiasi). Il numero di porta in ONS 15454 viene visualizzato come NE:port number, se il numero di porta è fisso. Se non si specifica una periferica client, viene visualizzato il valore ANY (QUALSIASI).

Quando si distribuisce il filtro TCP/IP, è necessario prima valutare i filtri nel laboratorio per determinare se tutti i servizi necessari sono ancora disponibili.

HTTP

Porta per l'accesso HTTP (HyperText Transfer Protocol).

CTC:any

NE:80

CORBA

Nelle sezioni seguenti, * rappresenta un numero di porta fisso che è possibile configurare. ** rappresenta una porta proxy nell'intervallo tra 10240 e 12288.

connessione comando CORBA

Questa porta è utilizzata per la connessione del comando CORBA (Common Object Request Broker Architecture). Il valore predefinito è 57790. È possibile configurare questa porta sulla porta IANA IIOP standard (683) o su una costante definita dall'utente.

CTC:any

NE:<ne-port>*

Connessione evento/allarme CORBA

Questa porta è destinata alla connessione di eventi CORBA e allarmi. Sebbene questa porta sia allocata dinamicamente per impostazione predefinita, è possibile configurarla.

NE:any

CTC:<ctc-port>*

Configurazione/controllo proxy

Questa porta consente di impostare e controllare il proxy.

CTC:any

NE:1080

HTTP e CORBA per destinazioni proxy

Questa porta è destinata a HTTP e CORBA per le destinazioni proxy.

CTC:any

NE:<proxy-port>**

Connessione evento/allarme CORBA da destinazioni proxy

Questa porta è destinata alla connessione di eventi CORBA e allarmi da destinazioni proxy.

NE:<proxy-port>**

CTC:<ctc-port>*

Porta del listener CORBA sul server CTM (callback)

Questa porta è dinamica (in base alla funzionalità corrente), ma è possibile renderla statica. Per utilizzare una porta fissa del listener CORBA su CTM Server 3.0, attenersi alla seguente procedura:

1. Installare CTM Server 3.0.

2. Accedere come utente root al computer Solaris in cui è installato il server CTM.

3. Modificare la directory in /opt/CiscoTransportManagerServer/bin.

4. Modificare il file jne454.sh per aggiungere questa proprietà utente prima della riga "Xbootclasspath": Dong.orb.ioplistenerport=<Numero porta> ad esempio -Dong.orb.ioplistenerport=5555.

Attenzione: salvare il file jne454.sh originale prima di modificarlo. Un file jne454.sh modificato in modo non corretto renderà le tue NE non disponibili in CTM.

5. Avviare il server CTM.

CTC avviato da Esplora dominio client CTM

CTC:any

NE:port IIOP

NE:any

CTC:port IIOP

CTC:any

NE:80

È possibile configurare entrambe le porte in CTC.INI (Windows) o .ctcrc (Unix) in modo che siano:

- Dinamico (impostazione predefinita).

- Porta IIOP IANA standard (683).

- Costante definita dall'utente.

Porta di download/backup/ripristino software su TCC (NE)

CTC/CTM:any

NE:9999

Software Activate and Revert Diagnostics:

NE:any

CTC/CTM: 9500

Nota: questa porta è dinamica (da 9500 a 9550) in CTM 3.0 e versioni successive.

FTP

Controllo

ANY:any

NE:21

Dati

ANY:any

NE:20

Nella release 3.3 e successive, HTTP (porta TCP 80) gestisce i trasferimenti di file.

TELNET

ANY:any

NE:23

SNMP

Porte SNMP UDP

ANY: 161

NE: 162

TL1

Legacy

ANY:any

NE:2361

Non elaborato

ANY:any

NE:3082

TELNET

ANY:any

NE:3083

DHCP

porte UDP

ANY:any

NE:67/68

NTP/SNTP

porte UDP

NE:any

ANY:123

Informazioni correlate

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems