Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Topologia

Creazione di un RPR a quattro nodi

Verifica

Passaggio 1

Passaggio 2

Passaggio 3

Passaggio 4

Informazioni correlate

Introduzione

Questo documento descrive la configurazione per creare un RPR (Resilient Packet Ring) con quattro nodi tramite schede Multi-Layer (ML) su Cisco ONS 15454.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Cisco ONS 15454

- Cisco ONS 15454 serie ML Ethernet Card

- Software Cisco IOS®

- Bridging e routing IP

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- Cisco ONS 15454 con ONS release 5.02

- ML (fornito in dotazione con ONS 5.02) con software Cisco IOS versione 12.2.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Topologia

Questo documento utilizza un'installazione lab con quattro nodi ONS 15454, ossia Studio Node 1, Studio Node 2, Studio Node 3 e Studio Node 4 (vedere Figura 1). Questi quattro nodi formano un UPSR (Unidirectional Path Switched Ring) OC48.

Nota: per maggiore chiarezza, il resto di questo documento si riferisce a questi nodi come nodo 1, nodo 2, nodo 3 e nodo 4.

Figura 1 - Topologia

Ogni nodo dispone di una scheda ML 100T installata nello slot 6 (vedere la Figura 2).

Figura 2 - Vista nodo: Scheda ML 100T nello slot 6

La figura 3 mostra la topologia dell'anello RPR. L'impostazione RPR si basa su questa topologia.

Figura 3 - Topologia dell'anello RPR

Creazione di un RPR a quattro nodi

Completare questi passaggi per creare un RPR con quattro nodi:

1. Costruire un circuito tra POS 1 sul nodo 1 e POS 0 sul nodo 2.

Attenersi alla seguente procedura:

1. Scegliete Circuito > Crea.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Creazione circuito:

Figura 4 - Creazione di circuiti

2. Selezionare STS, quindi fare clic su Next (Avanti).

Viene visualizzata la finestra Attributi circuito (vedere la Figura 5).

3. Digitare il nome del circuito nel campo Nome.

Figura 5 - Finestra Attributi circuito

4. Selezionare le dimensioni rilevanti del circuito dall'elenco Dimensioni e lo stato appropriato dall'elenco Stato.

5. Fare clic su Next (Avanti).

Viene visualizzata la finestra Source (vedere la Figura 6).

6. Selezionare Studio Node 1 come nodo di origine dall'elenco Nodo.

7. Selezionare 6 (ML100T) dall'elenco Slot e scegliere 1 (POS) dall'elenco Port.

Nota: iniziare sempre l'anello da pos 0 a pos 1.

Figura 6 - Finestra Sorgente

8. Fare clic su Next (Avanti).

Viene visualizzata la finestra Destinazione (vedere la Figura 7).

9. Selezionare Studio Node 2 come nodo di destinazione dall'elenco Nodo.

10. Selezionare 6 (ML100T) dall'elenco Slot e scegliere 1 (POS) dall'elenco Port.

Figura 7 - Finestra di destinazione

11. Fare clic su Next (Avanti).

Viene visualizzata la finestra Preferenze instradamento circuito (vedere la Figura 8).

Deselezionare la casella di controllo Percorso completamente protetto quando la protezione viene eseguita dall'RPR. È possibile selezionare Instrada automaticamente o instradare manualmente il circuito. Se si sceglie di instradare manualmente, passare al punto m.

12. Deselezionare la casella di controllo Percorso completamente protetto.

Figura 8 - Finestra delle preferenze di routing dei circuiti

13. Fare clic su Next (Avanti).

Viene visualizzata la finestra Route Review/Edit (vedere la Figura 9).

14. Selezionare il nodo di origine e fare clic su Aggiungi estensione.

15. Fare clic su Finish (Fine).

Creazione del circuito completata. La Figura 9 mostra il circuito tra POS 1 sul nodo 1 e POS 0 sul nodo 2.

Figura 9 - Circuito tra POS1 sul nodo 1 e POS0 sul nodo 2

2. Costruire un circuito tra POS 1 sul nodo 2 e POS 0 sul nodo 3.

Utilizzare la stessa procedura dettagliata descritta nel passo 1. La figura 10 mostra il circuito tra POS 1 sul nodo 2 e POS 0 sul nodo 3.

Figura 10 - Circuito tra POS 1 sul nodo 2 e POS 0 sul nodo 3

3. Analogamente, creare un circuito tra POS 1 sul nodo 3 e POS 0 sul nodo 4.

Utilizzare la stessa procedura dettagliata descritta nel passo 1. La figura 11 mostra il circuito tra POS 1 sul nodo 3 e POS 0 sul nodo 4.

Figura 11 - Circuito tra POS 1 sul nodo 3 e POS 0 sul nodo 4

4. Infine, creare un circuito tra POS 1 sul nodo 4 e POS 0 sul nodo 1.

Utilizzare la stessa procedura dettagliata descritta nel passo 1. La figura 12 mostra il circuito tra POS 1 sul nodo 4 e POS 0 sul nodo 1.

Figura 12 - Circuito tra POS 1 sul nodo 4 e POS 0 sul nodo 1

5. Configurare la scheda ML100T sul nodo 1.

Attenersi alla seguente procedura:

1. Attivare il Bridging e il routing integrati (IRB).

bridge irb

2. Configurare l'interfaccia SRP:

interface SPR1

ip address 10.1.1.1 255.0.0.0

carrier-delay msec 50

no keepalive

spr station-id 1

spr wrap delayed

hold-queue 150 in

3. Configurare l'interfaccia POS0:

interface POS0

no ip address

carrier-delay msec 50

spr-intf-id 1

crc 32

4. Configurare l'interfaccia POS1:

!

interface POS1

no ip address

spr-intf-id 1

crc 32

!

6. Configurare la scheda ML100T sul nodo 2.

Attenersi alla seguente procedura:

1. Attivare il Bridging e il routing integrati (IRB).

bridge irb

2. Configurare l'interfaccia SRP:

interface SPR1

ip address 10.1.1.2 255.0.0.0

carrier-delay msec 50

no keepalive

spr station-id 2

spr wrap delayed

hold-queue 150 in

3. Configurare l'interfaccia POS0:

interface POS0

no ip address

carrier-delay msec 50

spr-intf-id 1

crc 32

4. Configurare l'interfaccia POS1:

!

interface POS1

no ip address

spr-intf-id 1

crc 32

!

7. Configurare la scheda ML100T sul nodo 3.

Attenersi alla seguente procedura:

1. Attivare il Bridging e il routing integrati (IRB).

bridge irb

2. Configurare l'interfaccia SRP:

interface SPR1

ip address 10.1.1.3 255.0.0.0

carrier-delay msec 50

no keepalive

spr station-id 3

spr wrap delayed

hold-queue 150 in

3. Configurare l'interfaccia POS0:

interface POS0

no ip address

carrier-delay msec 50

spr-intf-id 1

crc 32

4. Configurare l'interfaccia POS1:

!

interface POS1

no ip address

spr-intf-id 1

crc 32

!

8. Configurare la scheda ML100T sul nodo 4.

Attenersi alla seguente procedura:

1. Attivare il Bridging e il routing integrati (IRB).

bridge irb

2. Configurare l'interfaccia SRP:

interface SPR1

ip address 10.1.1.4 255.0.0.0

carrier-delay msec 50

no keepalive

spr station-id 4

spr wrap delayed

hold-queue 150 in

3. Configurare l'interfaccia POS0:

interface POS0

no ip address

carrier-delay msec 50

spr-intf-id 1

crc 32

4. Configurare l'interfaccia POS1:

!

interface POS1

no ip address

spr-intf-id 1

crc 32

!

Verifica

Per verificare la configurazione, è necessario eseguire correttamente il ping di ogni nodo da ogni altro nodo. In questa sezione viene fornita una procedura di verifica dettagliata per verificare che la configurazione sia corretta.

Passaggio 1

Attenersi alla seguente procedura:

1. Eseguire il ping tra il nodo 2, il nodo 3 e il nodo 4 dal nodo 1:

Node_1_Slot_6#ping 10.1.1.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.2, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/11/32 ms

Node_1_Slot_6#ping 10.1.1.3

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.3, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/8/24 ms

Node_1_Slot_6#ping 10.1.1.4

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.4, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/5/8 ms

2. Eseguire il comando show cdp neighbors.

Node_1_Slot_6#show cdp neighbor

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge

S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone

Device ID       Local Intrfce    Holdtme   Capability  Platform  Port ID

Node_4_Slot_6   SPR1              137          R       ONS-ML100TSPR1

Node_3_Slot_6   SPR1              162         R T      ONS-ML100TSPR1

Node_2_Slot_6   SPR1              128          R       ONS-ML100TSPR1

Passaggio 2

Eseguire quindi i seguenti passaggi:

1. Dal nodo 2, eseguire correttamente il ping tra il nodo 1, il nodo 3 e il nodo 4.

Node_2_Slot_6#ping 10.1.1.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/6/12 ms

Node_2_Slot_6#ping 10.1.1.3

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.3, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/4/8 ms

Node_2_Slot_6#ping 10.1.1.4

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.4, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/4/8 ms

2. Eseguire il comando show cdp neighbors.

Node_2_Slot_6#show cdp neighbor

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge

S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone

Device ID       Local Intrfce    Holdtme   Capability  Platform  Port ID

Node_4_Slot_6   SPR1              175          R       ONS-ML100TSPR1

Node_1_Slot_6   SPR1              171         R T      ONS-ML100TSPR1

Node_3_Slot_6   SPR1              141         R T      ONS-ML100TSPR1

Passaggio 3

Attenersi alla seguente procedura:

1. Dal nodo 3, eseguire correttamente il ping tra il nodo 1, il nodo 2 e il nodo 4.

Node_3_Slot_6#ping 10.1.1.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/8/12 ms

Node_3_Slot_6#ping 10.1.1.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.2, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/5/12 ms

Node_3_Slot_6#ping 10.1.1.4

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.4, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 4/5/8 ms

2. Eseguire il comando show cdp neighbors.

Node_3_Slot_6#show cdp neighbor

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge

S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone

Device ID       Local Intrfce    Holdtme   Capability  Platform  Port ID

Node_4_Slot_6   SPR1              170          R       ONS-ML100TSPR1

Node_1_Slot_6   SPR1              166         R T      ONS-ML100TSPR1

Node_2_Slot_6   SPR1              161          R       ONS-ML100TSPR1

Passaggio 4

Infine, effettuare i seguenti passaggi:

1. Dal nodo 4, eseguire correttamente il ping tra il nodo 1, il nodo 2 e il nodo 3.

Node_4_Slot_6#ping 10.1.1.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/6/12 ms

Node_4_Slot_6#ping 10.1.1.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.2, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/5/8 ms

Node_4_Slot_6#ping 10.1.1.3

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.3, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/6/12 ms

2. Eseguire il comando show cdp neighbors.

Node_4_Slot_6#show cdp neighbor

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge

S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone

Device ID       Local Intrfce    Holdtme   Capability  Platform  Port ID

Node_1_Slot_6   SPR1              152         R T      ONS-ML100TSPR1

Node_3_Slot_6   SPR1              122         R T      ONS-ML100TSPR1

Node_2_Slot_6   SPR1              147          R       ONS-ML100TSPR1

Informazioni correlate

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems