Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Miglioramento della sicurezza

Compatibilità con le versioni precedenti

Regole di configurazione del processore

Percorso di aggiornamento software e processore per i sistemi ONS 15454 SONET

Percorso di aggiornamento software e processore per i sistemi ONS 15454 SDH

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento vengono messe a confronto le funzionalità di sicurezza estese per la scheda Timing, Communications e Control, versione 2 Plus (TCC2P) e la scheda Timing, Communications e Control Card versione 2 (TCC2).

TCC2P è un processore di sistema di nuova generazione per Cisco ONS 15454 Multiservice Provisioning Platform (MSPP).

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Cisco ONS 15454

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- Cisco ONS 15454

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Miglioramento della sicurezza

Cisco TCC2P offre ulteriori miglioramenti per la sicurezza. I miglioramenti consentono di configurare:

- L'interfaccia Ethernet del pannello anteriore (vedere la freccia B nella Figura 1).

- Collegamento elettrico posteriore o anteriore (posteriore/FMEC) Ethernet.

È possibile configurare le interfacce come rigeneratori (vedere la freccia A nella Figura 1). In alternativa, è possibile effettuare il provisioning dell'interfaccia Ethernet posteriore/FMEC con indirizzi IP e MAC singoli per l'accesso DCC (Data Communications Channel) e le imbarcazioni segregate. L'interfaccia Ethernet posteriore è la porta LAN che termina sui pin wire-wrap sullo chassis ANSI e la porta LAN FMEC sullo chassis ETSI.

È possibile configurare un comportamento diverso per le interfacce anteriore e posteriore/FMEC:

- Modalità protetta (indipendente) - In modalità protetta, le porte anteriore e posteriore/FMEC agiscono in modo indipendente, in quanto esistono due indirizzi MAC e IP diversi. Questo comportamento consente di selezionare il livello di accesso tra la porta Ethernet anteriore e la porta Ethernet posteriore/FMEC, generalmente collegata alla WAN.

- Modalità Ripetitore (funzionamento standard) - La modalità Ripetitore consente alle porte anteriori e posteriori/FMEC di agire come ripetitori, grazie a un singolo indirizzo MAC e IP. L'interfaccia Ethernet anteriore può accedere all'interfaccia posteriore/FMEC.

Di seguito sono elencati i diversi stati delle porte con cui è possibile configurare le interfacce front e rear/FMEC:

- È possibile attivare o disattivare solo l'interfaccia anteriore.

- È possibile attivare o disattivare solo l'interfaccia posteriore/FMEC.

- È possibile abilitare o disabilitare entrambe le interfacce Ethernet, anteriore e posteriore/FMEC.

Figura 1 - ONS 15454 TCC2 Plus Card

Compatibilità con le versioni precedenti

TCC2P è compatibile con ONS 15454 versione 4.0.0. La funzionalità di TCC2P è equivalente a quella di TCC2. Per il supporto di funzioni di sicurezza avanzate, è necessario utilizzare ONS 15454 versione 5 o successive.

TCC2P può interagire con TCC2. La stessa rete può contenere nodi che gestiscono TCC2P e nodi che gestiscono TCC2. Lo stesso nodo può inoltre funzionare sia con TCC2 che con TCC2P.

Regole di configurazione del processore

ONS 15454 versione 4.0.x e successive supportano TCC2P. Tenere presente quanto segue:

- TCC2P funziona con le funzioni TCC2 impostate per ONS 15454 versione da 4.0.x a 4.7.x.

- TCC2P supporta funzionalità avanzate per ONS 15454 versione 5.0 e successive.

TCC2P è compatibile con tutte le versioni di schede cross-connect, di input/output e di moduli shelf assembly. Per gli aggiornamenti dei processori, utilizzare i carichi software di transizione appropriati.

Non è necessario aggiornare le schede TCC2 a TCC2P, a meno che non siano necessarie funzionalità aggiuntive.

Percorso di aggiornamento software e processore per i sistemi ONS 15454 SONET

La tabella 1 indica che è possibile aggiornare direttamente ONS 15454 versione 5.0.x per ONS 15454 SONET se:

- Utilizzare R4.0.x o 4.1.x con TCC+.

- Usare R4.0.x, R4.1.x, R4.5.x, R4.6.x o R4.7.x con TCC2 o TCC2P.

In base alla tabella 1, questo è il percorso di aggiornamento del processore:

- È possibile eseguire l'aggiornamento da TCC a TCC2 o TCC2P. Tuttavia, è necessario effettuare la transizione a ONS 15454 versione 2.2.2 (TCC+) prima di eseguire l'aggiornamento a ONS 15454 versione 4.0.x o 4.1.x (TCC2 o TCC2P).

- È possibile eseguire l'aggiornamento da TCC+ a TCC2 o TCC2P utilizzando ONS 15454 versione 4.0.x o 4.1.x.

- è possibile eseguire l'aggiornamento da TCC2 a TCC2P utilizzando ONS 15454 versione 4.0.x, 4.1.x, 4.6.x, 4.7.x o 5.0.x.

Tabella 1 - Percorso di aggiornamento software e processore per ONS 15454 SONET

TCC

TCC+

TCC2

TCC2P

R1.0.x

X

-

-

-

R2.0.x

X

-

-

-

R2.1.x

X

-

-

-

R2.2.x

X

X

-

-

R2.3.x

X

X

-

-

R3.0.x

-

X

-

-

R3.1.x

-

X

-

-

R3.2.x

-

X

-

-

R3.3.x

-

X

-

-

R3.4.x

-

X

-

-

R4.0.x

-

X

X

X

R4.1.x

-

X

X

X

R4.5.x

-

-

X

X

R4.6.x

-

-

X

X

R4.7.x

-

-

X

X

R5.0.x

-

-

X

X

Percorso di aggiornamento software e processore per i sistemi ONS 15454 SDH

La tabella 2 indica che è possibile aggiornare direttamente ONS 15454 versione 5.0.x per ONS 15454 SDH da ONS 15454 versione 4.0.x, 4.1.x, 4.5.x, 4.6.x o 4.7.x con TCC2.

In base alla tabella 2, questo è il percorso di aggiornamento del processore:

- Con ONS 15454 versione 3.3.x o 3.4.x, è possibile effettuare l'aggiornamento da TCC-I a TCC2 o TCC2P. Tuttavia, è necessario eseguire la transizione a ONS 15454 versione 4.0.x (TCC2) prima di eseguire l'aggiornamento a ONS 15454 versione 4.0.x o successive (TCC2 o TCC2P).

- È possibile eseguire l'aggiornamento da TCC-I a TCC2 o TCC2P utilizzando ONS 15454 versione 4.0.x.

- è possibile eseguire l'aggiornamento da TCC2 a TCC2P utilizzando ONS 15454 versione 4.0.x, 4.1.x, 4.6.x e 5.0.x.

Tabella 2 - Percorso di aggiornamento software e processore per ONS 15454 SDH

TCC-I

TCC2

TCC2P

R3.3.x

X

-

-

R3.4.x

X

-

-

R4.0.x

X

X

X

R4.1.x

-

X

X

R4.5.x

-

X

X

R4.6.x

-

X

X

R4.7.x

-

X

X

R5.0.x

-

X

X

Informazioni correlate

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems