Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Byte J1

Configurazione del byte J1

Opzioni aggiuntive

Informazioni correlate

Introduzione

Questo documento descrive come configurare il byte J1 di SDH, High Order Path Overhead (HO-POH) su schede di linea Packet over SONET/SDH (POS). Questo documento spiega anche come eliminare gli allarmi HP-TIM (Ho Path Trace Identifier Mismatch).

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Byte J1

Lo standard Bellcore GR-253 definisce le reti ottiche sincrone (SONET). SONET utilizza un'architettura su più livelli di Path Overhead (POH), Line Overhead (LOH) e Section Overhead (SOH). La colonna POH include il byte J1, noto anche come Path Trace Buffer (PTB).

Lo standard G.707 dell'ITU-T definisce la Synchronous Digital Hierarchy (SDH), che è più diffusa in Europa. G.707 definisce il byte J1 come il primo byte nel Virtual Container. Il puntatore AU-n (n = 3, 4) o TU-3 associato indica la posizione di questo byte. Di seguito viene riportato come lo standard definisce l'uso di questo byte:

"Questo byte viene utilizzato per trasmettere in modo ripetitivo un identificatore del punto di accesso al percorso in modo che un terminale ricevente possa verificare la sua connessione continua al trasmettitore desiderato. Per la trasmissione di un identificatore di punto di accesso viene definito un frame di 16 byte. Questo frame di 16 byte è identico al frame di 16 byte definito in 9.2.2.2 per la descrizione del byte J0. Alle frontiere internazionali o alle frontiere tra le reti di operatori diversi deve essere utilizzato il formato definito alla clausola 3/G.831, salvo diverso accordo tra gli operatori che forniscono il trasporto. All'interno di una rete nazionale o nel dominio di un singolo operatore, questo identificatore del punto di accesso al percorso può utilizzare un frame di 64 byte."

La figura 1 illustra la posizione del byte J1 nella struttura SDH:

Figura 1 - Posizione del byte J1 nella struttura SDH

Configurazione del byte J1

È possibile configurare i seguenti valori per il byte J1:

OSIRS20(config-controller)#overhead j1 ?

expected  Expected Message

length    Message length

transmit  Transmit Message

dove:

- Prevista = la stringa prevista dalla riga. Qualsiasi mancata corrispondenza genera un allarme HP-TIM.

- Length = lunghezza della stringa. Potrebbe essere di 16 byte (SDH) o 64 byte (SONET).

- Transmit = valore stringa trasmesso nella riga.

Di seguito è riportato un esempio di due schede POS collegate direttamente con una fibra scura. In questo esempio viene utilizzata la configurazione SDH:

OSIRS20(config-controller)#overhead j1 length 16

OSIRS20(config-controller)#overhead j1 expected expect123456789

OSIRS20(config-controller)#overhead j1 transmit transmit1234567

In questo esempio, la stringa in ingresso prevista dalla riga è EXPECTED123456789 e viene trasmessa la stringa transmission1234567.

Utilizzare questo comando per verificare l'origine della riga:

OSIRS20#show controller sonet 9/1/0

Questo è l'output:

OSIRS20#show controller sonet 9/1/0

SONET 9/1/0 is up.

Channelized OC-3/STM-1 SMI PA

H/W Version : 24.257.2.3, ROM Version : 1.2

FREEDM version : 2, F/W Version : 1.18.1

Applique type is Channelized Sonet/SDH

Clock Source is Line, AUG mapping is AU4.

Medium info:

Type: SDH, Line Coding: NRZ, Line Type: Short SM

Regenerator Section Status:

No alarms detected.

Multiplex Section Status:

No alarms detected.

No BER failure/degrade detected

BER_SF threshold power : 3

BER_SD threshold power : 6

Higher Order Path Status:

Path# 1 has defects HP-TIM

Captured Trace for Path# 1 is (CRC - 4) transmit1234567

In alternativa, usare questo comando per acquisire l'ultima riga:

OSIRS20#show controller sonet 9/1/0 | i Captured Trace

Come si può vedere, l'allarme HP-TIM è presente nell'output, perché la stringa prevista non corrisponde alla stringa ricevuta dalla stazione remota. Per cancellare l'allarme, usare i seguenti comandi:

OSIRS20(config-controller)#overhead j1 length 16

OSIRS20(config-controller)#overhead j1 expected transmit1234567

Di seguito è riportato l'output di questi comandi:

OSIRS20#show controller sonet 9/1/0

SONET 9/1/0 is up.

Channelized OC-3/STM-1 SMI PA

H/W Version : 24.257.2.3, ROM Version : 1.2

FREEDM version : 2, F/W Version : 1.18.1

Applique type is Channelized Sonet/SDH

Clock Source is Line, AUG mapping is AU4.

Medium info:

Type: SDH, Line Coding: NRZ, Line Type: Short SM

Regenerator Section Status:

No alarms detected.

Multiplex Section Status:

No alarms detected.

No BER failure/degrade detected

BER_SF threshold power : 3

BER_SD threshold power : 6

Higher Order Path Status:

Path# 1 has no defects

Captured Trace for Path# 1 is (CRC - 4) transmit1234567

Opzioni aggiuntive

Un'altra opzione per cancellare questo allarme è quella di disabilitare il byte J1. Quando si esegue questa operazione, la scheda non legge più le informazioni da J1 byte. Di conseguenza, l'allarme HP-TIM non si verifica mai.

OSIRS20#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

OSIRS20(config)#controller sonet 9/1/0

OSIRS20(config-controller)#no over j1

OSIRS20(config-controller)#end

Informazioni correlate

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems