Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Panoramica di SONET

Il collegamento SONET

Frame STS-1

Sovraccarico SONET STS-1

Concatenazione OC-12

Gerarchia SONET

Interazioni manutenzione SONET

Allarmi e criteri di rilevamento

STS-1: SOH, LOH, POH e VT: byte POH

Informazioni correlate

Introduzione

Questo documento offre una panoramica di Synchronous Optical Network (SONET), rappresentato in immagini.

Nota:  Tabelle e diagrammi forniti da JDS Unifase Corporation

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Panoramica di SONET

In questa sezione viene fornita una panoramica di SONET in formato grafico.

Il collegamento SONET

Nella Figura 1 viene mostrato l'aspetto di un collegamento SONET.

Figura 1 - Un collegamento SONET

Frame STS-1

La Figura 2 mostra la struttura del frame STS-1 (Synchronous Transport Signal Level 1).

Figura 2 - Struttura del frame STS-1

Sovraccarico SONET STS-1

La figura 3 mostra il trasporto STS-1 e il sovraccarico del percorso (SONET Overhead).

Figura 3 - Trasporto STS-1 e sovraccarico del percorso

Concatenazione OC-12

La figura 4 esamina la concatenazione OC-12.

Figura 4 - Concatenazione OC-12

Gerarchia SONET

La figura 5 mostra la gerarchia di SONET.

Figura 5 - Gerarchia SONET

Interazioni manutenzione SONET

La Figura 6 mostra come appaiono le interazioni di manutenzione SONET.

Figura 6 - Interazioni di manutenzione SONET

Allarmi e criteri di rilevamento

La tabella 1 elenca il significato degli allarmi e i relativi criteri di rilevamento.

Tabella 1 - Significato degli allarmi e relativi criteri di rilevamento

STS-1: SOH, LOH, POH e VT: byte POH

La Figura 7 e la Figura 8 forniscono una descrizione di tutti i byte di STS-1 SOH, Line OverHead (LOH), Path OverHead (POH) e Virtual Tributary Path OverHead (VT POH).

Figura 7 - Sovraccarico della sezione SOH

Figura 8 - Sovraccarico linea LOH

Informazioni correlate

- Pagine di supporto dei prodotti ottici

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems