Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Premesse

Combinazioni di tasti di interruzione standard

Come risolvere i problemi

Come simulare una sequenza di tasti di interruzione

Informazioni correlate

Introduzione

Questo documento descrive le combinazioni per le sequenze di tasti di interruzione standard per i sistemi operativi e come risolvere eventuali problemi.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Premesse

La logica dello standard EIA (Electronic Industries Association) RS-232 utilizza da +3 a +25 volt per indicare uno spazio (0 logico) e da -3 a -25 volt per un segno (1 logico). Il segnale di interruzione si ha quando la linea di dati rimane nella condizione di spazio per una determinata durata, generalmente da 100 ms a ½ secondo. Tutti i caratteri iniziano con un bit di start e terminano con un bit di stop (e anche un bit di parità o due). La condizione di livello dei bit di start e stop è sempre opposta. Quindi, nessuna combinazione di caratteri può avere l'aspetto di un segnale di interruzione. Un segnale di interruzione consente di accedere a un ROM Monitor sui dispositivi Cisco IOS® quando è necessario un recupero della password.

Combinazioni di tasti di interruzione standard

Software

Piattaforma

Sistema operativo

Combinazione di tasti

HyperTerminal

Compatibile con IBM

Windows XP

Ctrl-Break

HyperTerminal

Compatibile con IBM

Windows 2000

Ctrl-Break

HyperTerminal

Compatibile con IBM

Windows 98

Ctrl-Break

HyperTerminal (versione 595160)

Compatibile con IBM

Windows 95

Ctrl-F6-Break

Kermit

Sun Workstation

UNIX

Ctrl-\l

Ctrl-\b

MicroPhone Pro

Compatibile con IBM

Windows

Ctrl-Break

Minicom

Compatibile con IBM

Linux

Ctrl-a f

ProComm Plus

Compatibile con IBM

DOS o Windows

Alt-b

SecureCRT

Compatibile con IBM

Windows

Ctrl-Break

Telix

Compatibile con IBM

DOS

Ctrl-End

Telnet

N/D

N/D

Ctrl-], quindi digitare send brk

Telnet to Cisco

Compatibile con IBM

N/D

Ctrl-]

Teraterm

Compatibile con IBM

Windows

Alt-b

Terminale

Compatibile con IBM

Windows

Pausa

Ctrl-Break

Suggerimento

Sun Workstation

UNIX

Ctrl-], quindi Break o Ctrl-c

~#

VT 100 Emulation

Data General

N/D

F16

Windows NT

Compatibile con IBM

Windows

Break-F5

Shift-F5

Shift-6 Shift-4 Shift-b (^$B)

Z-TERMINAL

Mac

Apple

Command-b

N/D

Break-Out Box

N/D

Collegare il pin 2 (X-mit) a +V per mezzo secondo

Cisco su porta AUX

N/D

Control-Shft-6, quindi b

Compatibile con IBM

N/D

Ctrl-Break

Come risolvere i problemi

- I problemi riscontrati durante il recupero della password spesso si verificano perché non si è certi della sequenza di tasti di interruzione utilizzata per il software (diverso da Cisco) interessato. Per il software non presente nella tabella e per ulteriori informazioni, consultare la documentazione dei singoli pacchetti software.

- La porta ausiliaria (AUX) non è attiva durante la sequenza di avvio di un router. Pertanto, non è possibile inviare un'interruzione tramite la porta AUX. Il collegamento alla porta della console consente le seguenti impostazioni:

Velocità in baud 9600

Nessuna parità

8 bit di dati

1 bit di stop

Nessun controllo del flusso

- Alcune versioni di Windows NT dispongono di un software HyperTerminal che non è in grado di inviare il segnale di interruzione corretto. Fare riferimento al programma di emulazione HyperTerminal di Hilgraeve per ulteriori informazioni e per un aggiornamento del software HyperTerminal.

- In alcuni casi, la sequenza di interruzione può essere trasmessa in modo non corretto quando si utilizza un cavo convertitore USB/seriale. In questi casi, utilizzare una tastiera con una porta connettore diversa (ad esempio, PS/2).

Come simulare una sequenza di tasti di interruzione

La simulazione della sequenza di tasti di interruzione è utile se l'emulatore di terminale non supporta il tasto di interruzione o se un bug non consente all'emulatore di terminale di inviare il segnale corretto.

Nota: l'HyperTerminal in Windows NT aveva questo comportamento in passato.

Completare la procedura seguente per simulare una sequenza di tasti di interruzione:

1. Collegare il router con queste impostazioni del terminale:

Velocità 1200 baud

Nessuna parità

8 bit di dati

1 bit di stop

Nessun controllo del flusso

Sullo schermo non verrà visualizzato alcun output e questa condizione è normale.

2. Spegnere e riaccendere il router e premere la barra spaziatrice per 10-15 secondi per generare un segnale simile alla sequenza di interruzione.

3. Scollegare il terminale e riconnettersi con una velocità di 9600 baud. In questo modo, si accede alla modalità ROM Monitor.

Se tutti questi metodi non consentono di inviare correttamente un'interruzione, riprovare la procedura da un terminale diverso o da una piattaforma PC.

Informazioni correlate

- Supporto tecnico Cisco e download