Sommario

Introduzione

Operazioni preliminari

Convenzioni

Prerequisiti

Componenti usati

Configurazione

Esempio di rete

Configurazioni

Verifica

Risoluzione dei problemi

Informazioni correlate

Introduzione

In questa configurazione di esempio viene mostrato un router Cisco 1417 Digital Subscriber Line (DSL) che si connette a un Cisco 6130 Digital Subscriber Line Access Multiplexer (DSLAM) e termina con un Cisco 6400 Universal Access Concentrator (UAC). Cisco 1417 è stato configurato come server DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) con PPP over ATM (PPPoA).

Il provider di servizi Internet (ISP) ha fornito all'utente un unico indirizzo IP, 172.18.0.1, per la connettività Internet, ma l'utente dispone di una rete ridotta di PC e desidera disporre dell'accesso a Internet per tutti i dispositivi.

La soluzione è configurare Network Address Translation (NAT) su Cisco 1417. NAT è progettato per la semplificazione e la conservazione degli indirizzi IP, in quanto consente alle interreti IP private che utilizzano indirizzi IP non registrati di connettersi a Internet. NAT funziona su un router, connettendo solitamente due reti, e converte gli indirizzi privati (in questo caso la rete 10.0.0.0) nella rete interna in indirizzi legali (in questo caso 172.18.0.1) prima che i pacchetti vengano inoltrati a un'altra rete. Come parte di questa funzionalità, NAT può essere configurato per annunciare un solo indirizzo (172.18.0.1) per l'intera rete. In questo modo è possibile aumentare la sicurezza, nascondendo l'intera rete interna dietro l'indirizzo.

NAT offre la doppia funzionalità di protezione e conservazione degli indirizzi ed è generalmente implementato in ambienti di accesso remoto. L'indirizzo IP 10.0.0.1 verrà configurato manualmente sull'interfaccia Ethernet del Cisco 1417. Cisco 1417 verrà configurato per funzionare come server DHCP e assegnerà in lease gli indirizzi IP ai dispositivi LAN locali collegati alla relativa rete Ethernet.

La seguente configurazione mostra il protocollo NAT configurato per le interfacce Ethernet e ATM. L'interfaccia Ethernet0 ha un indirizzo IP di 10.0.0.1 con una subnet mask di 255.0.0.0. NAT è configurato per l'interno, il che significa che l'interfaccia è connessa alla rete interna soggetta alla conversione NAT. L'interfaccia ATM "Dialer0" ha un indirizzo IP di 172.18.0.1 e una subnet mask di 255.255.0.0. Il protocollo NAT è configurato per l'esterno, ossia l'interfaccia è connessa a una rete esterna, come Internet.

Operazioni preliminari

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Prerequisiti

Non sono previsti prerequisiti specifici per questo documento.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle versioni software seguenti.

- Software Cisco 1417 DSL Router IOS® versione 12.1(1.3)T

- Software Cisco 6400 UAC-NRP IOS versione 12.0(7)DC

- Software Cisco 6400 UAC-NSP IOS versione 12.0(4)DB

- Software Cisco 6130 DSLAM-NI2 IOS release 12.1(1)DA

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Configurazione

In questa sezione vengono presentate le informazioni necessarie per configurare le funzionalità descritte più avanti nel documento.

Nota: per ulteriori informazioni sui comandi menzionati in questo documento, usare lo strumento di ricerca dei comandi (solo utenti registrati).

Esempio di rete

Questo documento utilizza le impostazioni di rete mostrate nel diagramma sottostante.

Configurazioni

Questo documento utilizza le configurazioni mostrate di seguito.

- Cisco 1417

Cisco 1417

Current configuration:

!

version 12.1

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

!

hostname R1

!

ip subnet-zero

ip dhcp excluded-address 10.0.0.1

!--- The DHCP pool does not lease this address; it is used by interface E0.

!

ip dhcp pool

network 10.0.0.0 255.0.0.0

default-router 10.0.0.1

!--- The default gateway is assigned to local devices.

!

interface Ethernet0

ip address 10.0.0.1 255.0.0.0

ip nat inside

!

interface ATM0

no ip address

atm vc-per-vp 4096

no atm ilmi-keepalive

pvc 1/44

encapsulation aal5mux ppp dialer

dialer pool-member 1

!

interface Dialer0

ip address 172.18.0.1 255.255.0.0

ip nat outside

encapsulation ppp

dialer pool 1

dialer-group 2

ppp authentication chap callin

ppp chap hostname

ppp chap password

!

ip nat inside source list 1  interface Dialer0 overload

ip classless

access-list 1 permit 10.0.0.0 0.255.255.255

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer0

no ip http server

!

dialer-list  2  protocol ip permit

!

line con 0

end

Verifica

Attualmente non è disponibile una procedura di verifica per questa configurazione.

Risoluzione dei problemi

Al momento non sono disponibili informazioni specifiche per la risoluzione dei problemi di questa configurazione.

Informazioni correlate

- Supporto tecnico DSL e LRE

- Supporto tecnico ADSL

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems